Sommario

Introduzione

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare il protocollo BFD in Centro gestione firewall protetto (FMC) con versione 7.3 e successive.

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Protocollo BGP (Border Gateway Protocol)

- Nozioni base sul rilevamento dell'inoltro bidirezionale (BFD)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Secure FMC Virtual versione 7.3.1

- BGP configurato in Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) con Cisco Secure FMC in esecuzione versione 7.3 e successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

BFD è un protocollo di rilevamento progettato per fornire tempi di rilevamento degli errori dei percorsi di inoltro rapido per tutti i tipi di supporti, incapsulamenti, topologie e protocolli di routing.

Configurazione

Fare riferimento a questi passaggi per le configurazioni BFD in FMC con versioni 7.3 e successive.

Passaggio 1. Passare alla Devicesnella parte superiore e fare clic sul pulsante Device Managementpulsante.

Immagine 1. Dashboard FMC.

Passaggio 2. Scegliere il dispositivo che si desidera configurare per il protocollo BFD.

Immagine 2. Sezione Gestione dispositivi.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante Routing, quindi fare clic sulla scheda BFD nella colonna sinistra. Selezionare l'opzione che si desidera configurare (Single-Hop o Multi-Hop) e fare clic su Add.

Immagine 3. Sezione Device Routing.

Passaggio 4. Selezionare il Interface in cui verrà configurato il protocollo BFD e creare un nuovo modello facendo clic sul pulsante + pulsante.

Immagine 4. Selezione interfaccia.

Passaggio 5. Assegnare un nome al modello e configurare i parametri desiderati per il DCF, quindi fare clic sul pulsante Salva.

Immagine 5. Configurazione modello.

Nota: la funzione echo è disponibile solo in modalità Single-Hop.

Passaggio 6. Scegliere il modello già creato nel passaggio precedente e fare clic su  OK.

Immagine 6. Selezione modello.

Passaggio 7 (facoltativo). Per il failover BFD, fare clic sul pulsante IPv4 o IPv6in base alla configurazione di BGP nella colonna sinistra. Scegliere ilNeighbor , quindi fare clic sulla matita di modifica a destra dell'indirizzo del router adiacente desiderato.

Immagine 7. Configurazione router adiacente.

Passaggio 8 (facoltativo). Scegliere l'opzione Failover BFD per single_hop o multi_hop e fare clic su OK.

Immagine 8. Configurazione di failover BFD.

Passaggio 9. Per salvare la configurazione, fare clic sul Save pulsante.

Immagine 9. Salvare le configurazioni.

Passaggio 10. Fare clic sul pulsante Deploy in alto a destra, fare clic sul pulsante checkbox per il dispositivo a cui sono state applicate le modifiche, quindi di nuovo Deploy pulsante.

Immagine 10. Distribuzione delle modifiche.

Verifica

Verificare la configurazione BFD e lo stato direttamente nella sessione CLI con questi comandi:

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

SF3130-A> enable

Password:

SF3130-A# show running-config | inc bfd

bfd-template single-hop Template

bfd template Template

neighbor 172.16.10.2 fall-over bfd single-hop

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd summary

Session          Up          Down

Total               1                1           0

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd neighbors

IPv4 Sessions

NeighAddr                                       LD/RD         RH/RS       State   Int

172.16.10.2                                      1/1          Up          Up      BGP

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.