Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Conseguenze sulle prestazioni

Risoluzione dei problemi

ASA

Serie 7000 e 8000

FTD

Introduzione

In questo documento viene descritto come allocare l'ordinamento con il processo SFDataCorrelator per eseguire ricerche SHA sui file rilevati.

Prerequisiti

- Licenza Protect and Malware

- Criterio file tramite malware

Requisiti

- 5.3.0 e versioni successive

- ASA (tutti i modelli)

- serie 7000 e 8000 (ad eccezione degli accessori "AMP")

- FTD in esecuzione sull'appliance ASA

- FTD in esecuzione sullo chassis FXOS

Componenti usati

- Malware

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Quando si attiva un criterio di controllo dell'accesso con un criterio File che utilizza un'azione Malware o un'opzione "Archivia file", è possibile sottrarre una CPU (o due su modelli più grandi) dall'ascolto.

Conseguenze sulle prestazioni

Nota: quando si abilita il malware su appliance con risorse inferiori, l'impatto sulle prestazioni è maggiore.

- Latenza

- Cadute

- Elevato consumo della CPU

- Throughput inferiore

Risoluzione dei problemi

Rimuovere il criterio file dal criterio CA o disattivare la regola CA utilizzando il criterio file. Quindi, riapplicare i criteri ACL per assegnare lo snort a tutti i core CPU disponibili.

ASA

root@Sourcefire3D:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.1

SWBUILD=152

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=72

MODEL="ASA5545"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=H

root@Sourcefire3D:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 08 (desired: 08)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 1:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (2, desired: 2)

CPU 2:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d01 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (4, desired: 4)

CPU 3:

CPU 4:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d02 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (10, desired: 10)

CPU 5:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d03 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (20, desired: 20)

Device Affinity (0 PENDING):

kvm_ivshmem (desired: 01):

10: kvm_ivshmem (01)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 02, actual: 02)

Serie 7000 e 8000

root@8250a-sftac:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.0

SWBUILD=571

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=63

MODEL="3D8250"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=C

root@8250a-sftac:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: fffff0 (desired: fffff0)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 2:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 4:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d01 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10, desired: 10)

CPU 6:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d03 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40, desired: 40)

CPU 8:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d05 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100, desired: 100)

CPU 10:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d07 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400, desired: 400)

CPU 12:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d09 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (1000, desired: 1000)

CPU 14:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d10 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (4000, desired: 4000)

CPU 16:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d02 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10000, desired: 10000)

CPU 18:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d04 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40000, desired: 40000)

CPU 20:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d06 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100000, desired: 100000)

CPU 22:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d08 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400000, desired: 400000)

Node 1:

CPU 1:

CPU 3:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 5:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d11 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20, desired: 20)

CPU 7:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d12 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80, desired: 80)

CPU 9:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d13 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200, desired: 200)

CPU 11:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d14 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800, desired: 800)

CPU 13:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d15 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (2000, desired: 2000)

CPU 15:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d16 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (8000, desired: 8000)

CPU 17:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d17 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20000, desired: 20000)

CPU 19:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d18 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80000, desired: 80000)

CPU 21:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d19 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200000, desired: 200000)

CPU 23:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d20 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800000, desired: 800000)

Endpoint CPUs:

c0e1: 0 (desired: -1)

c1e1: 1 (desired: -1)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 0c, actual: 0c)

FTD

Su una delle piattaforme FTD, il comando precedentepmtool show affnity può essere eseguito dal prompt iniziale '>' dopo l'accesso SSH. Ad esempio:

Copyright 2004-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Fire Linux OS v6.2.1 (build 6)

Cisco Firepower 2110 Threat Defense v6.2.1 (build 327)

> pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 0 (desired: 0)

Process CPU Affinity:

CPU 0:

CPU 1:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 2:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 3:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

CPU 4:

CPU 5:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 6:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 7:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

In risoluzione dei problemi relativi ai file, l'output delpmtool show affnity comando si trova nella directory command-outputs. Il nome del file è: usr-local-sf-bin-pmtool show affinity.output

L'output può essere piuttosto lungo se eseguito su un dispositivo di dimensioni maggiori per la risoluzione dei problemi. Di seguito sono riportati alcuni comandi grep per fornire una chiara indicazione del numero di CPU allocate ai processi snort e SFDataCorrelator.

[user@tex command-outputs]$ grep snort usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

46

[user@tex command-outputs]$ grep "/SFDataC" usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

2

L'output precedente proviene dal dispositivo più grande corrente (FPR-9300 SM-44). Come si può vedere, ci sono 46 CPU allocate per lo snort e due allocate a SFDataCorrelator (poiché Malware Policy è abilitato).

Nota: in questi scenari l'analisi di Servizi terminal non è in grado di visualizzare correttamente tutti i grafici delle prestazioni di Servizi terminal