Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica dei prerequisiti

Aggiornamento tramite CLI

Aggiornamento tramite ASDM

Verifica

Tramite CLI

Tramite ASDM

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come aggiornare ASA per le distribuzioni di failover per Secure Firewall 1000, 2100 in modalità Appliance e Secure Firewall 3100/4200.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense.

- Configurazione di Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software:

- Software Cisco Adaptive Security Appliance versione 9.14(4)

- Software Cisco Adaptive Security Appliance versione 9.16(4)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Verifica dei prerequisiti

Passaggio 1. Eseguire il comando show fax mode per verificare che il dispositivo sia in modalità accessorio

Nota: per Secure Firewall 21XX versione 9.13 e precedenti, supporta solo la modalità Piattaforma. Nella versione 9.14 e successive, la modalità accessorio è quella predefinita.

ciscoasa# show fxos mode

Mode is currently set to appliance

Passaggio 2. Verificare la compatibilità.

Consultare il documento sulla compatibilità di Cisco Secure Firewall ASA per verificare la compatibilità tra la piattaforma hardware FTD e il software Secure Firewall ASA. Fare riferimento a

Compatibilità ASA Cisco Secure Firewall

Passaggio 3. Scaricare il pacchetto di aggiornamento da Cisco Software Central.

Nota: per Secure Firewall 1000/2100 e Secure Firewall 3100/4200, non è possibile installare ASA o FXOS separatamente; entrambe le immagini fanno parte di un pacchetto.

Consultare il titolo collegato per conoscere la versione di ASA e FXOS che fanno parte del pacchetto. Vedere versioni Secure Firewall 1000/2100 e 3100/4200 ASA e FXOS Bundle .

Aggiornamento tramite CLI

Passaggio 1. Reimpostare l'immagine ASDM.

Connettersi all'unità primaria in modalità di configurazione globale ed eseguire i comandi seguenti:

ciscoasa(config)# asdm image disk0:/asdm.bin

ciscoasa(config)# exit

ciscoasa# copy running-config startup-config

Source filename [running-config]?

Cryptochecksum: 6beb01d1 b7a3c30f 5e8eb557 a8ebb8ca

12067 bytes copied in 3.780 secs (4022 bytes/sec)

Passaggio 2. Caricare l'immagine software sull'unità principale.

Nota: in questo documento si utilizza un server FTP, ma è possibile utilizzare TFTP, HTTP o altri tipi di server.

ciscoasa# copy  ftp://calo:calo@10.88.7.12/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA

Address or name of remote host [10.88.7.12]?

Source username [calo]?

Source password []? ****

Source filename [cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA]?

Destination filename [cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA]?

Accessing  ftp:/calo:<password>@10.88.7.12/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Verifying file disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...

Writing file disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...

474475840 bytes copied in 843.230 secs (562842 bytes/sec)

Passaggio 3. Caricare l'immagine software sull'unità secondaria.

Eseguire il comando sull'unità primaria.

ciscoasa# failover exec mate copy /noconfirm ftp://calo:calo@10.88.7.12/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA

Accessing ftp://calo :<password>@10.88.7.12/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Verifying file disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...

Writing file disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...

474475840 bytes copied in 843.230 secs (562842 bytes/sec)

Passaggio 4. Verificare se l'immagine di avvio corrente è stata configurata con il show running-config boot system comando.

Nota: è possibile che non sia stato configurato un sistema di avvio.

ciscoasa(config)# show running-config boot system

boot system disk0:/cisco-asa-fp2k.9.14.4.SPA

Passaggio 5 (facoltativo). Se è stata configurata un'immagine d'avvio, è necessario rimuoverla.

nessun disco del sistema di avvio:/asa_image_name

Esempio:

ciscoasa(config)# no boot system disk0:/cisco-asa-fp2k.9.14.4.SPA

Passaggio 6. Selezionare l'immagine da avviare.

ciscoasa(config)# boot system disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA

The system is currently installed with security software package 9.14.4, which has:

- The platform version:  2.8.1.172

- The CSP (asa) version: 9.14.4

Preparing new image for install...

!!!!!!!!!!!!

Image download complete (Successful unpack the image).

Installation of version 9.16.4 will do the following:

- upgrade to the new platform version 2.10.1.217

- upgrade to the CSP ASA version 9.16.4

After installation is complete, ensure to do write memory and reload to save this config and apply the new image.

Finalizing image install process...

Install_status: ready............................

Install_status: validating-images....

Install_status: upgrading-npu

Install_status: upgrading-system.

Install_status: update-software-pack-completed

Passaggio 7. Salvare la configurazione con il comando copy running-config startup-config.

Passaggio 8. Ricaricare l'unità secondaria per installare la nuova versione.

ciscoasa(config)# failover reload-standby

Attendere il caricamento dell'unità secondaria.

Passaggio 9. Una volta ricaricata l'unità in standby, modificare lo stato dell'unità principale da attivo a standby.

ciscoasa# no failover active

Passaggio 10. Ricaricare la nuova unità di standby per installare la nuova versione. È necessario collegarsi alla nuova unità attiva.

ciscoasa(config)# failover reload-standby

Una volta caricata la nuova unità di standby, l'aggiornamento è completo.

Aggiornamento tramite ASDM

Passaggio 1. Collegare l'unità secondaria con ASDM.

Passaggio 2. Selezionare Strumenti > Aggiorna software dal computer locale.

Passaggio 3. Selezionare ASA dall'elenco a discesa.

Passaggio 4. Nella finestra Upgrade Software, fare clic su Browse Local Files per caricare l'immagine software sull'unità secondaria.

Nota: per impostazione predefinita, il percorso del file system Flash è disk0; per modificarlo, fare clic su Sfoglia Flash e selezionare il nuovo percorso.

Fare clic su Upload Image (Carica immagine).

Al termine del caricamento dell'immagine, fare clic su No.

Passaggio 5. Reimpostare l'immagine ASDM.

Collegarsi all'unità principale con ASDM e selezionare Configurazione > Gestione dispositivi > Immagine/configurazione del sistema > Immagine/configurazione di avvio.

In Percorso file immagine ASDM, immettere il valore disk0:/asdm.bin e Apply.

Passaggio 6. Caricare l'immagine software sull'unità principale.

Fare clic su Sfoglia file locali e selezionare il pacchetto di aggiornamento sul dispositivo.

Fare clic su Upload Image (Carica immagine).

Al termine del caricamento dell'immagine, fare clic su Yes (Sì).

Nelle finestre di anteprima, fare clic sul pulsante Send per salvare la configurazione.

Passaggio 7. Fare clic su Save (Salva) per salvare la configurazione.

Passaggio 8. Ricaricare l'unità secondaria per installare la nuova versione.

Selezionare Monitoraggio > Proprietà > Failover > Stato e fare clic su Ricarica standby.

Attendere il caricamento dell'unità di standby.

Passaggio 9. Una volta ricaricata l'unità in standby, modificare lo stato dell'unità principale da attivo a standby.

Selezionare Monitoraggio > Proprietà > Failover > Stato e fare clic su Rendi standby.

Nota: ASMD si connette automaticamente alla nuova unità attiva.

Passaggio 10. Ricaricare la nuova unità di standby per installare la nuova versione.

Selezionare Monitoraggio > Proprietà > Failover > Stato e fare clic su Ricarica standby.

Una volta caricata la nuova unità di standby, l'aggiornamento è completo.

Verifica

Per verificare che l'aggiornamento sia stato completato su entrambe le unità, controllare l'aggiornamento tramite CLI e ASDM.

Tramite CLI

ciscoasa# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: folink Ethernet1/1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.16(4), Mate 9.16(4)

Serial Number: Ours JAD25430R73, Mate JAD25430RCG

Last Failover at: 22:45:48 UTC Jan 31 2024

This host: Primary - Active

Active time: 45 (sec)

slot 0: FPR-2120 hw/sw rev (1.5/9.16(4)) status (Up Sys)

Interface management (10.88.15.58): Normal (Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 909 (sec)

slot 0: FPR-2120 hw/sw rev (1.5/9.16(4)) status (Up Sys)

Interface management (10.88.15.59): Normal (Monitored)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : folink Ethernet1/1 (up)

Stateful Obj xmit xerr rcv rerr

General 27 0 29 0

sys cmd 27 0 27 0

up time 0 0 0 0

RPC services 0 0 0 0

TCP conn 0 0 0 0

UDP conn 0 0 0 0

ARP tbl 0 0 1 0

Xlate_Timeout 0 0 0 0

IPv6 ND tbl 0 0 0 0

VPN IKEv1 SA 0 0 0 0

VPN IKEv1 P2 0 0 0 0

VPN IKEv2 SA 0 0 0 0

VPN IKEv2 P2 0 0 0 0

VPN CTCP upd 0 0 0 0

VPN SDI upd 0 0 0 0

VPN DHCP upd 0 0 0 0

SIP Session 0 0 0 0

SIP Tx 0 0 0 0

SIP Pinhole 0 0 0 0

Route Session 0 0 0 0

Router ID 0 0 0 0

User-Identity 0 0 1 0

CTS SGTNAME 0 0 0 0

CTS PAC 0 0 0 0

TrustSec-SXP 0 0 0 0

IPv6 Route 0 0 0 0

STS Table 0 0 0 0

Umbrella Device-ID 0 0 0 0

Logical Update Queue Information

Cur Max Total

Recv Q: 0 10 160

Xmit Q: 0 1 53

Tramite ASDM

Selezionare Monitoring > Properties > Failover > Status (Monitoraggio > Proprietà > Failover > Stato) per verificare la versione ASA per entrambi i dispositivi.

Informazioni correlate

- Compatibilità ASA Cisco Secure Firewall

- Guida all'aggiornamento di Cisco Secure Firewall ASA