Sommario

Descrizione

Impatto sul cliente

Azione consigliata

Link utili

Descrizione

Dopo il 31 ottobre 2024, Cisco Secure Endpoint eseguirà la migrazione del meccanismo di firma dei criteri da SHA-1 a SHA-256. In questo modo viene modificato l'algoritmo utilizzato dai connettori degli endpoint protetti per verificare l'autenticità delle impostazioni dei criteri.

Impatto sul cliente

Le seguenti versioni di Secure Endpoint Connector non saranno più in grado di aggiornare le policy ed eseguire la gestione da console dopo il 31 ottobre del 2024:

- Windows Connector versione 6.3.7 e precedenti (rilasciato prima di ottobre 2019)

- Connettore Mac/Linux versioni 1.10.2 e precedenti (rilasciato prima di luglio 2019)

Azione consigliata

Per mantenere la gestibilità all'interno della console e garantire il corretto svolgimento dell'aggiornamento di Secure Endpoint Policy, aggiornare i connettori esistenti alle versioni più recenti di quelle interessate. È consigliabile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione disponibile di Secure Endpoints prima del 31 ottobre 2024.

Link utili

Note sulla release di Cisco Secure Endpoint

Criteri di supporto software per endpoint sicuri

Compatibilità sistema operativo Windows Connector Secure Endpoint

Compatibilità con il sistema operativo del connettore Mac dell'endpoint protetto

Compatibilità del sistema operativo del connettore Linux dell'endpoint sicuro