Sommario

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (in precedenza AMP for Endpoints)

Struttura directory

Nomi file

ID bundle / MDM

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (in precedenza AMP for Endpoints)

Con il connettore Cisco Secure Endpoint Mac versione 1.18.0, il moniker "AMP for Endpoints" è stato sostituito da "Cisco Secure Endpoint".

In questo articolo viene fornita una panoramica delle modifiche apportate al rebrand. In particolare, le modifiche di cui gli amministratori potrebbero aver bisogno per la distribuzione dei connettori e l'infrastruttura.

Struttura directory

- La directory Application è stata rinominata da '/Applications/Cisco AMP for Endpoints' a '/Applications/Cisco Secure Endpoint'.

- Le sottodirectory in '/Applications/Cisco Secure Endpoint' rimangono invariate rispetto alle versioni precedenti dei connettori.

- Il nome dell'applicazione della barra dei menu è ora 'Secure Endpoint Connector'.

- Rimane la directory '/Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector' e il contenuto della directory è accessibile anche tramite un nuovo collegamento '/Library/Application Support/Cisco/Secure Endpoint'.

- La directory '/opt/cisco/amp/' rimane invariata.

- Il nome del mount per il file dmg del pacchetto di installazione rimane invariato. Ad esempio '/Volumes/ampmac_connector'.

Nomi file

- Il pacchetto di disinstallazione è ora denominato 'Uninstall Secure Endpoint Connector.pkg'.

- I pacchetti di supporto generati tramite riga di comando o lo strumento di supporto rimarranno denominati 'AMP_Support_*.zip'. Tutti i nomi di file all'interno dei pacchetti di supporto rimarranno invariati.

- I programmi eseguibili del connettore (ad esempio ampdaemon) rimangono invariati nel nome.

- I file di registro dei connettori (ad esempio ampdaemon.log) rimangono invariati nel nome.

- All'avvio del servizio, nei log del connettore il nome dell'applicazione verrà indicato come "Cisco Secure Endpoint Connector" anziché come "AMP for Endpoints Connector".

ID bundle / MDM

- Le estensioni di sistema utilizzate dal connettore sono state rinominate. L'estensione di protezione è ora "Secure Endpoint File Monitor", l'estensione di rete è ora "Cisco Secure Endpoint Filter".

- Gli ID di bundle utilizzati dal connettore per le estensioni di sistema rimangono invariati.

- Le installazioni esistenti del connettore (ossia aggiornate alla versione 1.18.0 o successive da una versione precedente del connettore) potrebbero non visualizzare i nuovi nomi delle estensioni se le estensioni di sistema sono state precedentemente approvate/consentite sull'host manualmente o tramite MDM prima dell'aggiornamento.

- I profili MDM esistenti continueranno a funzionare come previsto durante l'aggiornamento alla versione 1.18.0 o successive. Non sono necessarie modifiche alla configurazione.