Sommario

Introduzione

Questo documento descrive le informazioni richieste sulla scadenza dei certificati di autenticazione in Cisco Secure Endpoint Private Cloud con versioni da 3.1.0 a 4.1.0 e un'installazione originale di 4 anni fa (2020).

Nota: la scadenza di questi certificati varia in base alla configurazione dell'accessorio.

Dettagli tecnici

Versioni interessate: Cisco Secure Endpoint Private Cloud con versioni da 3.1.0 a 4.1.0 e installazione originale di 4 anni fa.

A partire da maggio 2024, i certificati di autenticazione su Secure Endpoint Private Cloud con versioni da 3.1.0 a 4.1.0 con un'installazione originale di 4 anni fa scadranno. Il servizio verrà interrotto. Prima della scadenza dei certificati verranno visualizzati i seguenti avvisi nella console di amministrazione:

Avviso di sistema 2024-02-12 00:05:07 +0000 Certificato audit.crt scadrà tra 3 mesi.

Avviso di sistema 2024-02-12 00:05:07 +0000 Certificate refresh_token.crt scadrà tra 3 mesi.

Avviso di sistema 2024-02-12 00:05:07 +0000 Certificato jwt.crt scadrà tra 3 mesi.

Avviso di sistema 2024-02-12 00:05:06 +0000 Il certificato saml.crt scadrà tra 3 mesi.

È possibile controllare la data di scadenza di questi certificati utilizzando un comando della riga di comando su SSH come mostrato di seguito:

[root@fireamp certs]# /usr/bin/openssl x509 -text -noout -in /opt/fire/etc/ssl/certs/refresh_token.crt

Certificato:

Dati:

Versione: 3 (0x2)

Numero di serie:

ee:ea:9f:f9:88:09:38:31:0b:90:bb:b5:1b:29:e3:6b

Algoritmo della firma elettronica: sha256WithRSAEncryption

Emittente: C=US, O=Sourcefire, O=Immunet, OU=PrivateCloud Appliance, CN=refresh-token

Validità

Non prima del: set 28 00:52:02 2022 GMT

Non dopo : set 27 00:52:02 2026 GMT

Oggetto: C=US, O=Sourcefire, O=Immunet, OU=PrivateCloud Appliance, CN=refresh-token

Quando si esegue l'aggiornamento a Secure Endpoint Private Cloud 4.2.0, verranno rinnovati i certificati seguenti:

- audit.crt- Firme per i record di audit

- refresh_token.crt- Gestisce la comunicazione con il servizio di gestione delle identità

- jwt.crt- Consente la comunicazione incrociata tra servizi

- saml.crt- Segnala le risposte SAML

Conseguenze

Se i certificati non vengono aggiornati prima della scadenza, l'accesso alla console di amministrazione e alla console dell'endpoint protetto andrà perso. È pertanto fondamentale che l'accessorio venga aggiornato prima della scadenza dei certificati, prevista per maggio 2024.

Soluzione

Per aggiornare i certificati, è necessario aggiornare l'appliance del cloud privato almeno alla versione 4.2.0. È possibile avviare un aggiornamento dalla riga di comando su SSH o dall'interfaccia utente della console di amministrazione.

Suggerimento: prima di iniziare, leggere le note sulla versione di Secure Endpoint Private Cloud e la guida per l'utente del portale di amministrazione, disponibili nella parte inferiore di questo documento.

Attenzione: prima di aggiornare l'accessorio alla versione 4.2.0, è necessario aggiornare il contenuto alla versione più recente, dopo febbraio 2024. Fare riferimento alle note sulla versione collegate in questo documento.

Dal portale amministrativo:

1. Selezionare Operazioni > Aggiorna dispositivo

2. Selezionare Check/Download Updates

3. Una volta scaricato l'aggiornamento, selezionare Update Software (Aggiorna software) e scegliere OK per confermare.

Dalla riga di comando tramite SSH:

1. Eseguire il comando amp-ctl update-check.

2. Dopo aver scaricato l'aggiornamento, eseguire il comando amp-ctl update.

Per verificare se i certificati sono stati aggiornati correttamente, seguire le istruzioni elencate nella sezione Dettagli tecnici di questo documento.

Nota: se non è possibile aggiornare l'appliance a causa di una situazione urgente, contattare qui Cisco TAC.

Note sulla release di Secure Endpoint Private Cloud: https://docs.amp.cisco.com/Private%20Cloud%20Release%20Notes.pdf

Guida per l'utente di Secure Endpoint Private Cloud Administration Portal: https://docs.amp.cisco.com/AMPPrivateCloudAdminGuide-latest.pdf