Sommario

Introduzione

Panoramica

Esclusione di responsabilità

Percorsi di migrazione di Email Appliance

Requisiti hardware per la migrazione da C19X

Requisiti hardware per la migrazione da C39X

Requisiti hardware per la migrazione da C69X

Percorsi di migrazione di Management Appliance

Requisiti hardware per la migrazione da M19X

Requisiti hardware per la migrazione da M39X

Requisiti hardware per la migrazione da M69X

Guida alla progettazione della distribuzione

Fino a 1.000 utenti

Fino a 10mila utenti

Fino a 50.000 utenti

Fino a 100.000 utenti

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire la migrazione da un modello hardware precedente a un nuovo ambiente virtuale.

Panoramica

Cisco ha deciso di terminare le vendite delle appliance di posta elettronica x95 dedicate supportate sui sistemi Cisco UCS serie C.

I clienti con appliance di posta elettronica possono comunque eseguire la manutenzione fino all'ultimo giorno di supporto hardware, ovvero il 30 settembre 2028.

I nuovi clienti che desiderano installare dispositivi di posta elettronica in locale o già privi del supporto hardware possono utilizzare questo documento per preparare l'installazione e la migrazione.

L'obiettivo di questo documento è quello di fornire linee guida sull'hardware Cisco Unified Computing System (UCS) M7 richiesto che corrisponda agli attuali accessori di posta elettronica X9X. Offre un confronto 1:1 e alcuni scenari di ridimensionamento per caselle di posta da 1.000, 10.000, 50.000 e 100.000.

L'hardware consigliato per la sostituzione 1:1 è quello disponibile al momento della presente scrittura. È possibile che sia disponibile nuovo hardware, ad esempio CPU, dischi, memorie e così via, rendendo la configurazione obsoleta o non ottimizzata in termini di costi.

Cisco aggiorna questo documento il più frequentemente possibile, per assicurare che le informazioni presenti qui siano il più accurate possibile.

Esclusione di responsabilità

Questo documento fornisce le linee guida per la migrazione dell'appliance di posta elettronica a un nuovo ambiente virtuale. L'hardware e i prodotti proposti sono i più consigliati al momento della stesura del presente documento. I prodotti proposti nel presente documento possono cambiare in futuro.

Clienti e partner sono responsabili di verificare che la configurazione hardware disponga di tutti i componenti necessari per soddisfare i requisiti della soluzione. Fare riferimento a Risorse aggiuntive per il collegamento dello strumento Dimensionamento.

Accertarsi di contattare un Cisco UCS Expert per convalidare la configurazione.

Percorsi di migrazione di Email Appliance

Requisiti hardware per la migrazione da C19X

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

1

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

31

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-PSU-BLK-D

Pannello di spegnimento dell'alimentatore per server M7/M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 16 GB, 1 x 8 (16 Gb)

1

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

Unità a stato solido SATA Micron G2 da 240 GB e 2,5" a basso costo

1

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

Requisiti hardware per la migrazione da C39X

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

1

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

31

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-PSU-BLK-D

Pannello di spegnimento dell'alimentatore per server M7/M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

1

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

Unità a stato solido SATA Micron G2 da 960 GB, 2,5" (Enter Value), 6 G

1

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

Requisiti hardware per la migrazione da C69X

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

2

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

30

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

2

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

Unità a stato solido SATA Micron G2 da 960 GB, 2,5" (Enter Value), 6 G

1

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

2

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Sconosciuto

1

Percorsi di migrazione di Management Appliance

Requisiti hardware per la migrazione da M19X

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

1

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

31

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-PSU-BLK-D

Pannello di spegnimento dell'alimentatore per server M7/M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 16 GB, 1 x 8 (16 Gb)

1

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCSSD480G6I1XEV-D

Unità a stato solido SATA Intel da 2,5" e 480 GB a costi contenuti da 6 GB

1

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

Requisiti hardware per la migrazione da M39X

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

1

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

31

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-PSU-BLK-D

Pannello di spegnimento dell'alimentatore per server M7/M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

1

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19T6S1XEV-D

1,9 TB 2,5" Enter Value 6G SATA SSD Samsung

1

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

Requisiti hardware per la migrazione da M69X

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

1

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

8

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

31

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-PSU-BLK-D

Pannello di spegnimento dell'alimentatore per server M7/M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

1

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

Unità SSD SATA Micron G2 da 1,9 TB 2,5" a valore contenuto 6 G

2

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Sconosciuto

1

CNDL-DESELECT-D

Deseleziona condizionale

1

Guida alla progettazione della distribuzione

Queste configurazioni possono essere utilizzate come linee guida per il numero di utenti indicato. Per requisiti server più accurati, visitare questo sito.

Queste configurazioni sono state eseguite utilizzando i valori predefiniti nel sito indicato.

Fino a 1.000 utenti

1 server UCS-C M7 con 1 C100v in esecuzione.

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

1

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

31

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-PSU-BLK-D

Pannello di spegnimento dell'alimentatore per server M7/M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 16 GB, 1 x 8 (16 Gb)

1

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

Unità a stato solido SATA Micron G2 da 240 GB e 2,5" a basso costo

1

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

Fino a 10mila utenti

1 server UCS-C M7 con 3 C300v in esecuzione.

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

1

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

1

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

1

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

1

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

1

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

2

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

8

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

30

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

1

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

1

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

1

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 da 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

2

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

Unità SSD SATA Micron G2 da 1,9 TB 2,5" a valore contenuto 6 G

2

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

2

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Sconosciuto

1

CNDL-DESELECT-D

Deseleziona condizionale

1

Fino a 50.000 utenti

2 server UCS-C M7 con 12 C600v in esecuzione.

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

2

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

2

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

2

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

2

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

2

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

4

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

16

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

60

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

2

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

2

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

2

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

2

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2,8 GHz/300 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s

4

UCS-MRX64G2RE1

RDIMM DDR5-4800 da 64 GB 2Rx4 (16 Gb)

4

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

2

UCS-SD19TBM1XEV-D

Unità SSD SATA Micron G2 da 1,9 TB 2,5" a valore contenuto 6 G

4

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

4

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

4

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

2

UCS-SID-WKL-UNK-D

Sconosciuto

2

CNDL-DESELECT-D

Deseleziona condizionale

1

Fino a 100.000 utenti

4 server UCS-C M7 con 24 C600v in esecuzione.

PID

Descrizione

Quantità

UCS-M7-MLB

UCS M7 RACK MLB

1

UCS-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 con CPU, mem, drv, backplane HDD/SSD wSFF 1U

4

CON-L1NCO-UCSCC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 Rack con CPU, mem, drv, 1U con

4

UCS-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server

4

UCS-RAIL-NONE-D

NESSUNA OPZIONE PER IL KIT DI GUIDE

4

CIMC-LATEST-D

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C.

4

UCS-HSLP-C220M7

Dissipatore di calore UCS C220 M7 per GPU C240 e dissipatore di calore

8

UCS-BBLKD-M7

UCS serie C M7 SFF drive blanking panel

32

UCS-DDR5-BLK

DIMM DDR5 UCS vuota

120

UCS-SATAIN-220M7

Scheda Interposer SATA UCS C220 M7

4

UCS-FBRS-C220-D

Riser3 ad alta densità C220M7 vuoto

4

CBL-SATA-C220-D

Cavo SATA C220M7 (1U)

4

UCS-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH Filler Blank

4

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2,8 GHz/300 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s

8

UCS-MRX64G2RE1

RDIMM DDR5-4800 da 64 GB 2Rx4 (16 Gb)

8

UCS-RIS1A-22XM7

UCS serie C M7 1U Riser PCIe Gen4 x16 HH

4

UCS-SD19TBM1XEV-D

Unità SSD SATA Micron G2 da 1,9 TB 2,5" a valore contenuto 6 G

8

UCS-P-IQ1GC

Scheda di interfaccia di rete Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCS-PSU1-1200W-D

Alimentatore in titanio da 1.200 W per server serie C

8

CAB-9K10A-EU

Cavo di alimentazione, spina 7/7 10A 10 V CA, UE

8

UCS-SID-INFR-UNK-D

Sconosciuto

4

UCS-SID-WKL-UNK-D

Sconosciuto

4

CNDL-DESELECT-D

Deseleziona condizionale

1

Informazioni correlate

Questa guida è utile per supportare la migrazione della configurazione di Secure Email Gateway (ESA)/Security Management Appliance (SMA) dall'appliance al modello virtuale:

- Strumento di dimensionamento di Cisco Secure Email Gateway

- Guida all'installazione di Cisco Secure Email Virtual Gateway e Secure Email e Web Manager Virtual Appliance

- Domande frequenti sull'installazione virtuale ESA/SMA

- Come caricare o migrare la configurazione ESA su un'ESA sostitutiva

- Supporto tecnico Cisco e download