Sommario

Introduzione

Premesse

Prerequisiti

Componenti usati

Aggiornamento locale

Risoluzione dei problemi

Impossibile scaricare il manifesto

Impossibile scaricare l'elenco di aggiornamento

Errore di download. Aggiornamento terminato senza successo.

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto lo scenario di aggiornamento e risoluzione dei problemi di Cisco Secure Web Appliance (SWA) e Email Security Appliance (ESA) per l'aggiornamento locale.

Premesse

A causa delle restrizioni di versione o delle policy interne che limitano l'accesso a Internet per una gestione sicura di e-mail e Web Management Appliance (SMA), Cisco offre una soluzione alternativa per scaricare l'immagine di aggiornamento e aggiornare localmente l'appliance.

Prerequisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Accesso amministrativo a SWA, ESA, SMA.

- Conoscenze base della configurazione del server Web.

- Server Web accessibile da SWA.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Aggiornamento locale

Passaggio 1. Scaricare il file del pacchetto di aggiornamento della versione desiderata.

Passaggio 1.1. Passa a Recupera immagine di aggiornamento locale

Passaggio 1.2. Immettere i numeri di serie associati per i dispositivi fisici o il numero di licenza virtuale (VLAN) e il modello per i dispositivi virtuali.

Nota: se i numeri di serie sono più di uno, è possibile separarli con una virgola.

Passaggio 1.3. Nel campo Tag versione base immettere la versione corrente dell'accessorio nel formato seguente:

Per SWA: coeus-x-x-x-xxx (Esempio: coeus-15.0.0-355)

Per ESA: phoebe-x-x-x-xxx (Esempio: phoebe-15-0-0-104)

Per SMA: zeus-x-x-x-xxx (Esempio: zeus-15-0-0-334)

Immagine: immettere i dettagli correnti dell'accessorio

Suggerimento: per individuare la VLAN delle appliance virtuali, è possibile utilizzare il comando "show license" dall'interfaccia della riga di comando (CLI).

Passaggio 1.4. Fare clic su Recupera manifesto per visualizzare l'elenco degli aggiornamenti disponibili.

Passaggio 1.5. Scaricare la versione desiderata.

Passaggio 2. Estrarre il file scaricato e copiarlo sul server Web.

Passaggio 3. Verificare che il file coeus-x-x-xxx.xml e la struttura della directory siano accessibili dall'accessorio SWA

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/app/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/distroot/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/hints/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/scannerroot/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/upgrade.sh/default/1

Passaggio 4. Passare a Amministrazione sistema >Impostazioni aggiornamento e scegliere Modifica impostazioni aggiornamento.

Passaggio 5. Selezionare Server di aggiornamento locale e immettere l'URL completo per il file manifesto http://YourWebserverAddress/asyncos/coeus-14-5-1-008.xml

Nota: il file manifesto è un file .xml che si trova nella cartella asyncos

Passaggio 6. Nella configurazione Server di aggiornamento (immagini), scegliere Server di aggiornamento locali. Modificare le impostazioni dell'URL di base (aggiornamenti IronPort AsyncOS) sul server di aggiornamento locale e sul numero di porta appropriato.

Nota: se il server Web è configurato per l'autenticazione, è possibile impostare le credenziali nella sezione Autenticazione.

Passaggio 7. Inviare e confermare le modifiche.

Passaggio 8. Fare clic su Opzioni di aggiornamento per visualizzare l'elenco delle versioni disponibili.

Passaggio 9. Scegliere la versione desiderata e fare clic su "Procedi":

Passaggio 10. Controllare le istruzioni nella pagina Aggiornamento del sistema.

Risoluzione dei problemi

è possibile visualizzare i log di aggiornamento da CLI > grep > scegliere il numero associato ai log di aggiornamento

Di seguito sono riportati alcuni log di esempio dell'aggiornamento riuscito:

Wed Feb  18 04:08:12 2024 Info: Begin Logfile

Wed Feb  18 04:08:12 2024 Info: Version: 11.8.1-023 SN: 420D8120350A5CB03F1E-EEE6300DA0C4

Wed Feb  18 04:08:12 2024 Info: Time offset from UTC: 3600 seconds

Wed Feb  18 05:18:10 2024 Info: The SHA of the file hints is 5a9987847797c9193f8d0ba1c7ad6270587bcf82f1c1f783c0e36034781a026b239c8f3fe8d8ddb8e5480100bedfa41a

Wed Feb  18 05:18:10 2024 Info: Download and installation of AsyncOS 14.5.1 build 008 upgrade For Web, 2023-01-12, is a release available for Maintenance Deployment started

Wed Feb  18 05:18:10 2024 Info: The SHA of the file upgrade.sh is 41da10da137bb9a7633a5cede9636de239907f39eeb28e5bd049da6b365b589264f67f9a242ff9b8b46da5d83367acde

Impossibile scaricare il manifesto

È necessario verificare che SWA possa accedere ai file nel server Web. Per controllare la connettività, è possibile usare il comando curl dalla CLI.

Nota: quando si sceglie Diretto, SWA verifica la connettività dal sistema operativo e non dal servizio proxy.

SWA_CLI> curl

Choose the operation you want to perform:

- DIRECT - URL access going direct

- APPLIANCE - URL access through the Appliance

[]> direct

Do you wish to choose particular interface of appliance?

[N]>

Enter URL to make request to

[]> http://172.16.200.101/asyncos/coeus-14-5-1-008.xml

Impossibile scaricare l'elenco di aggiornamento

Per prima cosa, verificare la connettività tra SWA e il server di aggiornamento usando il comando curl come indicato.

Se la connettività è corretta, controllare la VLAN o il numero di serie del file manifesto per verificare che corrispondano al dispositivo. è possibile aprire il file .xml e cercare il tag <keys>.

Errore di download. Aggiornamento terminato senza successo

Verificare di aver configurato correttamente le autorizzazioni nel server Web.

Informazioni correlate

Quando si tenta di eseguire l'aggiornamento, viene visualizzato il messaggio di errore Errore durante il download dell'elenco di aggiornamento. "Errore durante l'aggiornamento: errore I/O"? - Cisco

Processo di aggiornamento per Secure Web Appliance - Cisco

Aggiornamento di Email Security Appliance (ESA) con GUI o CLI - Cisco