Sommario

Introduzione

Questo documento descrive come modificare l'indirizzo IP di un sensore Secure Cloud Analytics ONA.

Domanda: come posso modificare l'indirizzo IP sul mio sensore Secure Cloud Analytics ONA?

Risposta.

- Accedere alla CLI del sensore ONA

- Eseguire un backup del file in /etc/netplan/[nome_file].yml

- sudo cp /etc/netplan/[nome_file].yml /opt/obsrvbl-ona/[nome_file].yml.bak

- Usare nano o vi per modificare il file di configurazione yml netplan

- "sudo nano [nome_file].yml"

- Aggiornare l'indirizzo IP e il gateway e salvare il file yml.

- Riapplica la configurazione netplan appena aggiornata

- applicazione sudo netplan

Nello screenshot è mostrato un esempio di file di configurazione /etc/netplan/01-netcfg.yaml da un sistema lab