Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come correggere le metriche mancanti in Experience Insights nella sezione Prestazioni degli endpoint.

Problema

Per verificare se il problema si ripresenta, procedere come segue:

- Fare clic su  Experience Insights > Management

È necessario specificare le metriche nella Experience Insights sezione Endpoints Performance.

1. Se lo stato del dispositivo è Non in linea

2. Quindi, sono previste le metriche che mostrano i trattini

3. Fare clic sul nome utente per visualizzare i dettagli del PC monitorato nel dashboard Secure Access

È possibile verificare la data dell'ultima connessione e non sono disponibili dati sulle prestazioni, come previsto perché il dispositivo è Offline.

Accendere il PC monitorato con l'agente Thousand Eyes installato. Poi, torna a Experience Insights > Management.

1. Quindi, viene visualizzato il numero aggiornato di endpoint online

2. Lo stato di integrità indica che un endpoint è At Risk

3. Nella tabella sono presenti trattini

4. Tuttavia, questi trattini sono previsti se non è stata configurata la versione di NPCAP consentita

Soluzione

Per risolvere il problema, verificare i passaggi successivi:

Nel browser (in questo esempio, è necessario utilizzare Chrome)

- Fare clic Settings > More Tools > Developer Tools

- Fare clic sulla casella di controllo Preserve log

Nell'opzione di filtro, inserire la stringa successiva:

https://api.umbrella.com/auth/v2/internal/thousandeyes/v7/endpoint/agents?expand

Aggiornare quindi la pagina per visualizzare le richieste in Developer Tools.

1. Fare clic su  Response

2. La risposta contiene il formato JSON strutturato con sezioni per ogni PC monitorato. È possibile scorrere verso il basso fino alla fine della sezione per un PC specifico e annotare la versione npcap. In questo esempio, si dispone di un PC di prova con versione npcap 1.78

3. Se nella tabella sono presenti altri elementi, User name controllare la versione npcap per ogni PC monitorato

Nota: La tabella mostra un limite di 10 dispositivi monitorati. Se si dispone di più di 10 dispositivi, è necessario eseguire la stessa operazione in ogni pagina.

Dopo aver raccolto tutte le versioni npcap dell'agente, è necessario accedere a TE per aggiungere le versioni supportate.

Per continuare con la configurazione, verificare i passaggi successivi:

1. Fare clic su Endpoint Agents

2. Agent Settings

3. Advanced Agent Settings

4. Scegliere le versioni trovate negli strumenti per sviluppatori nel passaggio precedente

5. Fare clic su  Save

In seguito si dispone di una finestra popup in cui viene richiesto di applicare le modifiche.

- Fare clic su  Save

Nota: Il link rimanda alla documentazione successiva - Thousand Eyes - Endpoint Agent - Advanced Settings

Dopo qualche tempo, le metriche mancanti mostrano il valore corretto.

Informazioni correlate

Informazioni su Experience Insights

Visualizza riepilogo endpoint

Impostazioni avanzate agente

Gestione aggiornamento driver NPCAP