Sommario

L'indirizzo IP per l'interfaccia selezionata in Impostazioni portale non è definito

VeritàICS

Conseguenze

Descrizione

MessaggioSyslog

Esempio di messaggio Syslog

Famiglia di prodotti

Regex

Suggerimento

Comandi

L'indirizzo IP per l'interfaccia selezionata in Impostazioni portale non è definito

VeritàICS

4 - Avvertenza

Conseguenze

L'interfaccia utilizzata nelle impostazioni del portale non dispone di un indirizzo IP. L'utente non potrà accedere al portale.

Descrizione

Questo messaggio indica che l'indirizzo IP per l'interfaccia selezionata nelle impostazioni del portale non è definito nel nodo ISE.

MessaggioSyslog

15056

Esempio di messaggio Syslog

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

Famiglia di prodotti

Cisco Identity Services Engine

Regex

N/D

Suggerimento

Risoluzione suggerimento:

1. Verificare che l'interfaccia utilizzata nel portale abbia un indirizzo IP. Effettuare l'accesso alla CLI, visualizzare run e convalidare l'indirizzo IP dell'interfaccia utilizzata nel portale.

2. ISE offre diversi portali - Guest, Posture, BYOD. Per il portale Guest, passare a Centri di lavoro > Guest > Portale e componenti > Convalida interfaccia selezionata in ogni portale.

3. Per il portale di postura, passare a Centri di lavoro > Postura > Provisioning client > Convalida interfaccia selezionata in ogni portale.

Comandi

N/D