Sommario

Introduzione

Come raccogliere la segnalazione da ISE?

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per la raccolta di report su Identity Services Engine (ISE). I rapporti ISE vengono spesso richiesti dai tecnici TAC durante la risoluzione dei problemi.

Come raccogliere la segnalazione da ISE?

Ad ISE esistono due tipi di report: Raggio e TACACS. Se si esegue la risoluzione dei problemi relativi all'autenticazione di accesso alla rete, verrà generato il report Radius. Se è necessario diagnosticare l'amministrazione del dispositivo (accesso allo switch, autorizzazione del comando), selezionare il rapporto TACACS.

Passare a Operazioni > Raggio (TACACS) > Log dinamico. In questa pagina è possibile visualizzare tutti i report di autenticazione/autorizzazione recenti. La scheda Report contiene ulteriori dati cronologici e può essere trovata in percorso: Operazioni > Report

La visualizzazione principale di Live Log e Report contiene informazioni di riepilogo sui tentativi di autenticazione. Per la risoluzione dei problemi è necessario un report dettagliato. Il report dettagliato viene generato mediante lente di ingrandimento nella colonna Dettagli.

Registri attivi:

Rapporto:

Per esportare un report dettagliato, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Salva pagina con nome e quindi in una nuova finestra Pulsante Salva.

I file esportati possono essere inviati a TAC o allegati alla richiesta TAC.