Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare gli allarmi in base al risultato dell'autorizzazione per una richiesta di autenticazione RADIUS su Identity Services Engine (ISE).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- protocollo RADIUS

- Accesso come amministratore ISE

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Identity Services Engine (ISE) 3.1.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

In questo esempio, un allarme personalizzato viene configurato per un profilo di autorizzazione specifico con un limite di soglia definito e, se ISE raggiunge il limite di soglia nella policy di autorizzazione configurata, l'allarme viene attivato.

Configurazione

In questo esempio verrà creato un avviso per il profilo di autorizzazione ("ad_user") inviato quando un utente di Active Directory (AD) esegue l'accesso e l'avviso verrà attivato in base alla soglia configurata.

Nota: Per un server di produzione, la soglia deve essere un valore superiore per evitare il verificarsi di un allarme di grandi dimensioni.

Passaggio 1. Passare a Amministrazione > Sistema > Impostazioni allarme.

Passaggio 2. In Configurazione allarme, fare clic su Add (Aggiungi) per creare un allarme come mostrato nell'immagine.

Allarmi ISE 3.1 basati sui risultati dell'autorizzazione - Impostazioni allarme

Passaggio 3. Selezionare il tipo di allarme Risultato autorizzazione e immettere il nome dell'allarme come mostrato nell'immagine.

Allarmi ISE 3.1 basati sui risultati dell'autorizzazione - Configurazione dell'allarme

Passo 4: nella sezione Soglia, selezionare Autorizzazione nel periodo di tempo configurato nell'elenco a discesa Soglia il e inserire i valori appropriati per Soglia e i campi obbligatori. Nella sezione filtro, chiamare il Profilo di autorizzazione per il quale deve essere attivato l'allarme, come mostrato nell'immagine.

Allarmi ISE 3.1 basati sui risultati dell'autorizzazione - Configurazione della soglia di allarme

Nota: Verificare che il profilo di autorizzazione utilizzato per l'allarme sia definito in Criteri > Elementi della policy > Risultati > Autorizzazione > Profili di autorizzazione.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Quando ISE attiva il profilo di autorizzazione chiamato nell'allarme per la richiesta di autenticazione RADIUS e soddisfa la condizione di soglia entro l'intervallo di polling, viene attivato l'allarme visualizzato nel dashboard ISE, come mostrato nell'immagine. L'innesco dell'allarme ad_user_profile è che il profilo è stato premuto più di 5 volte (valore soglia) negli ultimi 20 minuti (intervallo di polling).

Allarmi ISE 3.1 basati sui risultati dell'autorizzazione - Live Log ISE

Passaggio 1. Per controllare l'allarme, passare a ISE Dashboard e fare clic sulla finestra ALARMS. Verrà aperta una nuova pagina Web come illustrato di seguito:

Allarmi ISE 3.1 basati sui risultati dell'autorizzazione - Notifica di allarme

Passaggio 2. Per ottenere ulteriori dettagli sull'allarme, selezionare l'allarme e fornire ulteriori dettagli sull'innesco e l'indicatore orario dell'allarme.

Allarmi ISE 3.1 basati sui risultati dell'autorizzazione - Dettagli allarme

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Per risolvere i problemi relativi agli allarmi, è necessario abilitare il componente cisco-mnt sul nodo di monitoraggio (MnT) quando la valutazione dell'allarme avviene sul nodo MnT. Passare a Operazioni > Risoluzione dei problemi > Debug guidato > Configurazione log di debug. Selezionare il nodo su cui sono in esecuzione i servizi di monitoraggio e modificare il livello di log in Debug per nome componente cisco-mnt, come mostrato:

Allarmi ISE 3.1 basati sui risultati dell'autorizzazione - Configurazione debug ISE

Registra frammenti quando l'allarme viene attivato.

2021-10-06 00:40:00,001 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] mnt.common.alarms.schedule.AlarmTaskRunner -::::- Running task for rule: AlarmRule[id=df861461-89d5-485b-b3e4-68e61d1d82fc,name=AD user profile,severity=2,isMandatory=false,enabled=true,description={65,108,97,114,109,32,116,111,32,109,111,110,105,116,111,114,32,97,117,116,104,111,114,105,122,97,116,105,111,110,32,114,101,115,117,108,116,115,32,97,110,100,32,97,99,116,105,118,101,32,115,101,115,115,105,111,110,115,46},

suggestedAction={67,104,101,99,107,37,50,48,121,111,117,114,37,50,48,110,101,116,119,111,114,107,37,50,48,111,114,37,50,48,67,105,115,99,111,37,50,48,73,83,69,37,50,48,99,111,110,102,105,103,117,114,97,116,105,111,110,37,50,48,99,104,97,110,103,101,115,37,50,48,102,111,114,37,50,48,97,110,121,37,50,48,100,105,115,99,114,101,112,97,110,99,105,101,115,46},detailsLink=#pageId=page_reports_details&pullOutId=authorizationResultAlarmDetails&definition=/Diagnostics/Authorization-Result-Alarm-Details.xml,

alarmTypeId=1065,isUserDefined=true,categoryId=1,enabledSyslog=true,emailAddress=[],customEmailText={},idConnectorNode=false]

2021-10-06 00:40:00,001 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Running custom alarm task for rule: AD user profile

2021-10-06 00:40:00,010 INFO   [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Getting scoped alarm conditions

2021-10-06 00:40:00,011 INFO   [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Building attribute definitions based on Alarm Conditions

2021-10-06 00:40:00,011 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Alarm Condition is: AlarmCondition[id=bb811233-0688-42a6-a756-2f3903440feb,filterConditionType=STRING(2),filterConditionName=selected_azn_profiles,filterConditionOperator=LIKE(5),filterConditionValue=,filterConditionValues=[ad_user],filterId=]

2021-10-06 00:40:00,011 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Alarm Condition is: AlarmCondition[id=eff11b02-ae7d-4289-bae5-13936f3cdb21,filterConditionType=INTEGER(1),filterConditionName=ACSVIEW_TIMESTAMP,filterConditionOperator=GREATER_THAN(2),filterConditionValue=60,filterConditionValues=[],filterId=]

2021-10-06 00:40:00,011 INFO   [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Attribute definition modified and already added to list

2021-10-06 00:40:00,011 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Query to be run is SELECT COUNT(*) AS COUNT FROM RADIUS_AUTH_48_LIVE where (selected_azn_profiles like '%,ad_user,%' OR selected_azn_profiles like 'ad_user' OR selected_azn_profiles like '%,ad_user' OR selected_azn_profiles like 'ad_user,%') AND (ACSVIEW_TIMESTAMP > SYSDATE - NUMTODSINTERVAL(60, 'MINUTE')) AND (ACSVIEW_TIMESTAMP < SYSDATE)

2021-10-06 00:40:00,011 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] cisco.mnt.dbms.timesten.DbConnection -::::- in DbConnection - getConnectionWithEncryPassword call

2021-10-06 00:40:00,015 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Threshold Operator is: Greater Than

2021-10-06 00:40:00,015 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] common.alarms.schedule.tasks.ScopedAlarmTask -::::- Alarm Condition met: true

2021-10-06 00:40:00,015 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] cisco.mnt.common.alarms.AlarmWorker -::::- df861461-89d5-485b-b3e4-68e61d1d82fc -> Enabled : true

2021-10-06 00:40:00,015 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] cisco.mnt.common.alarms.AlarmWorker -::::- Active MNT -> true : false

2021-10-06 00:40:00,015 DEBUG  [MnT-TimerAlarms-Threadpool-4][] cisco.mnt.common.alarms.AlarmWorker -::::- trip() : AlarmRule[id=df861461-89d5-485b-b3e4-68e61d1d82fc,name=AD user profile,severity=2,isMandatory=false,enabled=true,description={65,108,97,114,109,32,116,111,32,109,111,110,105,116,111,114,32,97,117,116,104,111,114,105,122,97,116,105,111,110,32,114,101,115,117,108,116,115,32,97,110,100,32,97,99,116,105,118,101,32,115,101,115,115,105,111,110,115,46},

suggestedAction={67,104,101,99,107,37,50,48,121,111,117,114,37,50,48,110,101,116,119,111,114,107,37,50,48,111,114,37,50,48,67,105,115,99,111,37,50,48,73,83,69,37,50,48,99,111,110,102,105,103,117,114,97,116,105,111,110,37,50,48,99,104,97,110,103,101,115,37,50,48,102,111,114,37,50,48,97,110,121,37,50,48,100,105,115,99,114,101,112,97,110,99,105,101,115,46},detailsLink=#pageId=page_reports_details&pullOutId=authorizationResultAlarmDetails&definition=/Diagnostics/Authorization-Result-Alarm-Details.xml,

alarmTypeId=1065,isUserDefined=true,categoryId=1,enabledSyslog=true,emailAddress=[],customEmailText={},idConnectorNode=false] : 2 : The number of Authorizations in configured time period with Authorization Profile - [ad_user]; in the last 60 minutes is 9 which is greater than the configured value 5

NOTA: Se l'allarme non viene attivato anche dopo che è stato premuto il profilo di autorizzazione, verificare le seguenti condizioni: Includere i dati degli ultimi (minuti), Operatore soglia, Valore soglia e intervallo di polling configurati nell'allarme.