Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurazioni

Verifica

Casi di utilizzo comuni

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare le impostazioni del registro di debug sulla versione Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4 per personalizzare le dimensioni massime e il numero di file.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco ISE

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sui seguenti prodotti software e hardware versioni:

- Cisco ISE versione 3.4

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In genere, nei componenti con livelli di log più dettagliati, ad esempio debug e trace, i file di log tendono a ruotare più rapidamente del previsto a causa della rapida generazione di informazioni. Questa funzionalità consente di personalizzare le dimensioni e il numero dei file di log in modo da registrare ulteriori informazioni per componenti specifici prima di sovrascrivere i log.

Configurazioni

Passare a Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration. Dall'elenco dei nodi selezionare il nodo per il quale si desidera modificare le impostazioni del registro di debug. Le eventuali modifiche apportate interessano solo il nodo selezionato. Selezionare il Componente di cui si desidera modificare le impostazioni e fare clic suDebug Log Settings.

Nota: non è possibile modificare le impostazioni del log di debug per alcun componente nel file di logprrt-server.log

Pagina Configurazione log di debug

ImpostareMax File Size (MB)e se necessario perFile Countrisolvere il problema. La Max File Size può essere impostata in qualsiasi intervallo da 1 a 100 MB. Nessun limite massimo File Count applicato.

Avviso: per evitare di riempire il disco con file di registro, lo spazio totale su disco utilizzato per i registri non può superare i 60 GB. Se le impostazioni del registro di debug inserite superano questa soglia, viene visualizzato un messaggio di avviso "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count" e non è possibile salvare le modifiche.

Finestra Impostazioni registro di debug

Facoltativamente, è inoltre possibile specificare una data e un'ora per il ripristino delle impostazioni predefinite. A tale scopo, selezionare la casella di controllo e impostare la data e l'ora di ripristino delleSpecify Date/Time to Reset to Defaultimpostazioni.

Avviso: l'ora utilizzata per questa configurazione è l'Cisco ISEorologio. Verificare che tutti i nodi siano sincronizzati con il server NTP per evitare comportamenti imprevisti.

Specifica configurazione data/ora

Fare clic Save per rendere effettive le impostazioni.

Per ripristinare le impostazioni del registro di debug sul valore predefinito per un componente, è possibile selezionare il componente e fare clic sull'Reset to Defaultopzione, quindi selezionare Yes nella finestra a comparsa.

Ripristina impostazioni predefinite

Verifica

Dopo aver modificato le impostazioni del registro di debug, monitorare il volume Predicted Space Usage for Debug Logs occupato sul disco per assicurarsi che non Total Disk Space occupi tutta la capacità del disco.

Grafico Spazio totale su disco

Assicurarsi che le colonne Max File Size (MB) e File Count della tabella riflettano le modifiche salvate.

Debug impostazioni log dopo la configurazione

È possibile verificare le dimensioni del log dalla CLI di Cisco ISE. Eseguire il show logging application | include collector.log comando. Sostituire collector.log con il file di registro appropriato da verificare.

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

Casi di utilizzo comuni

Alcuni componenti tendono a ruotare più frequentemente con livelli di log più dettagliati selezionati. Di seguito sono elencati alcuni di questi componenti e i valori consigliati da impostare durante il debug dei problemi correlati a tali componenti:

- collector

- Max File Size: 100 MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size: 100 MB

- File Count: 50 (impostazione predefinita)