Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Verifica

Scenario 1: Disabilita lease postura

Scenario 2: Disabilita lease postura insieme allo stato dell'ultima postura nota conforme della cache

Scenario 3: Effetto della Light Session Directory (LSD) sul lease della postura

Quando LSD è disattivato:

Domande frequenti

Difetti noti

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione del lease della postura in Cisco ISE.

Prerequisiti

Requisiti

- Conoscenza del flusso di postura in Cisco ISE

- Conoscenza delle policy AAA in Cisco ISE

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cat9300 Switch versione 17.9.5

- Identity Service Engine (ISE) v3.2

- PC Windows 10 Enterprise con ISE Posture Module 5.1.6

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Il lease di postura è una funzione di Cisco ISE che memorizza l'ultimo stato di conformità noto fino a 365 giorni nel database e non raggiunge l'endpoint per verificare la conformità. Tuttavia, alla scadenza del lease di postura, Cisco ISE non attiva automaticamente una riautenticazione o una rivalutazione della postura per l'endpoint. L'endpoint rimane nello stesso stato di conformità poiché viene utilizzata la stessa sessione. Quando l'endpoint viene riautenticato, la postura viene eseguita e il tempo di lease della postura viene reimpostato.

Il lease postura è un attributo dell'endpoint che memorizza il tempo nel database Oracle e lo memorizza nel tempo EPOCH. Lo stesso può essere convalidato dalla visibilità del contesto e da Oracle DB.

Oltre alla postura, esiste un'altra funzione in ISE che memorizza nella cache l'ultimo stato di conformità noto per il periodo di tempo configurabile (massimo 200 giorni / 4800 ore / 28800 minuti) configurato nello stato di conformità dell'ultima postura nota. Questa funzione consente a Cisco ISE di memorizzare nella cache l'ultimo stato di conformità e, se un endpoint diventa non conforme all'ultimo stato di conformità della postura nota, ISE contrassegna l'endpoint come conforme fino al periodo di tolleranza configurato nella policy di postura.

L'ultimo valore di stato conforme alla postura nota memorizza nel database Oracle., inoltre memorizza in tempo EPOCH.

Configurazione

Per configurare il lease della postura in Cisco ISE:

1. Passare a Centri di lavoro > Postura > Impostazioni > Lease postura. Controllare la valutazione della postura eseguita ogni __ giorni e configurare il numero di giorni (1-365 giorni). In questo esempio viene impostato su 1 giorni.

2. Selezionare Cache Last Known Posture Compliant Status e configurare l'ora dell'ultima postura nota conforme (max 200 giorni / 4800 ore / 28000 minuti). Nell'esempio, questo valore è configurato per 2 giorni.

3. Per semplicità, è stata abilitata una sola regola di postura (controllo Windows FW) con un periodo di tolleranza di 2 minuti.

Verifica

L'endpoint si connette per la prima volta ed è conforme.

ISE-PSC.log (Configurazione nel DEBUG)

Nel file ise-psc.log, è possibile notare che nel database non è presente alcun tempo di scadenza mentre il sistema EP si connette per la prima volta:

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- PostureExpiry value for B4-96-91-26-EB-A1 is not a number :

L'EP elabora il controllo della postura e diventa conforme. Una volta che il sistema EP è conforme, ISE aggiorna il database con un tempo di scadenza di 1 giorno (1733073953816):

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is1733073953816 2024-12-01T22:55:54.306+0530

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time1733073953816 <------Updating posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updated posutre lease for session 08C9C50A000000177E20CE15

Inoltre, ISE aggiorna il database con la data di scadenza del periodo di prova 1733160354306 (2 giorni):

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 22:55:54,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], <---- grace period expiry time 1733160354306 <----------- Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

Dopo aver ricollegato il PE, la sessione diventa un reclamo diretto. Quando il lease della postura è abilitato, ISE recupera il tempo di scadenza della postura dal database e contrassegna la sessione come conforme:

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-11-30 23:04:17,677 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733073953816" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:::::- User null belongs to groups NAC Group:NAC:IdentityGroups:Endpoint Identity Groups:Profiled:Workstation,NAC Group:NAC:IdentityGroups:Any

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Compliant

Scenario 1: Disabilita lease postura

1. Disabilitare il lease della postura e abilitare lo stato di compatibilità dell'ultima postura nota della cache con l'ultimo stato di compatibilità della postura nota di 2 giorni. Questo scenario è valido anche se il lease di postura scade e EP si connette successivamente.

2. Dopo l'autenticazione di EP, poiché il lease della postura non è abilitato, ISE esegue il controllo della postura:

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

3. Una volta che il PE è diventato conforme, ISE aggiorna il database entro il periodo di tolleranza 1733231423117 (2 giorni).

2024-12-01 18:40:23,116 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- remove user from expiry list

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733231423117 <--------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733057867397

Ora il Parlamento europeo non si lamenta più. Come nel criterio di postura, viene controllato solo Windows FW.

4. Disabilitare l'FW di Windows e ricollegare l'EP. Il Parlamento europeo non si lamenta, ma nella politica della postura è configurato un periodo di tolleranza di 2 minuti. Per questo motivo, il modulo di postura CA mostra lo stato In periodo di tolleranza.

5. Nel registro eventi RADIUS, è possibile vedere che l'EP è contrassegnato come un reclamo, anche se il controllo della postura non è riuscito. Dopo la scadenza del periodo di prova, la sessione è diventata non conforme.

6. Nel file ise-psc.log, è possibile vedere quando EP si connette, poiché il lease non è abilitato, controlla LSD per recuperare lo stato di postura:

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-11-30 23:26:16,483 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

7. Il controllo della postura avviene e fallisce per il PE. Successivamente, ISE controlla il database per recuperare l'ultimo valore CompliantExpiry, ovvero 1733160354306 (2 giorni).

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last compliant expiry period for device with mac: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 has not expired lastCompliantExpiry: 1733160354306.

8. Poiché lastCompliantExpiry è ancora valido, controlla ulteriormente il periodo di tolleranza configurato nel criterio di postura configurato come 2 minuti.

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - calculateGracePeriod: B4-96-91-26-EB-A1.

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - matched policy: Default_Firewall_Policy_Win with grace period: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - grace period is: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Added user with mac B4-96-91-26-EB-A1 udid 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 grace period list with an expiration time of 2024/11/30 23:29:19 and startTime of 2024/11/30 23:27:19 <---------------- Updating the Grace period in DB (LAST_GRACE_EXPIRY)

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2 mins.

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Device with session id: 08C9C50A0000001A7E3D5087, client mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2. Marking posture status as compliant

9. Al termine del periodo di prova, il modulo AC invia il report non riuscito ad ISE. ISE controlla il periodo di prova nel database e rileva che è scaduto. La sessione viene quindi contrassegnata come non conforme e vengono rimossi gli oggetti LastCompExpiryTime e GracePeriodTime dal database:

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- value from cache 1732989439545 and db 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- getGracePeriodAndUpdate - StartTime 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Calculated the GracePeriod exp in min 0

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- GracePeriod value is 0 and removeUser

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

10. Se il PE si riconnette nuovamente e non si lamenta, ISE non rispetta il periodo di grazia della politica di postura. Poiché l'ultimo periodo di conformità è già scaduto e la sessione viene aggiornata direttamente come Non-Complaint.

2024-12-01 00:49:40,004 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- handleGracePeriod - Last compliant period expired for device with mac: B4-96-91-26-EB-A1.

Scenario 2: Disabilita lease della postura insieme allo stato di conformità dell'ultima postura nota della cache

1. In questo caso, per impostazione predefinita, ISE aggiorna l'ultima data di scadenza del contratto a 365 giorni nel database.

2. Poiché il lease della postura non è abilitato, si verifica il controllo della postura e il Parlamento europeo riceve un reclamo dopo che ISE ha aggiornato l'ultima scadenza conforme a 365 giorni nel database.

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

2024-12-01 00:58:56,722 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - Device is compliant. Removing device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 from grace period map

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last cache time period is not set, setting lastCompliant expiry time to 365 days

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1764530936723 <------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

Scenario 3: Effetto della Light Session Directory (LSD) sul lease della postura

1. L'attivazione o la disattivazione di LSD non influisce sul lease della postura e sullo stato dell'ultima conformità, in quanto entrambi gli attributi vengono memorizzati nel database Oracle e replicati nell'intera distribuzione. Al contrario, LSD memorizza attributi EP limitati nella memoria e replica ad altri PSN.

Quando LSD è abilitato:

2. Per abilitare LSD, selezionare Amministrazione > Sistema > Impostazioni > Distribuzione dati luce > Controlla directory di sessione RADIUS.

3. EP si connette per la prima volta ed elabora il controllo della postura. Una volta ottenuta la conformità, EP aggiorna il lease di postura e gli ultimi attributi di conformità noti nel database:

2024-12-02 19:36:43,274 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 19:36:43,276 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 19:36:43,276 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000002B87B7D6EC. Set posture status to unknown

2024-12-02 19:37:27,164 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000227EB700E6::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 19:37:29,110 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733321249110 <--------------------Updated last known compliance status in DB

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733234849113 <------Updated posture lease in DB

4. Questi sono gli attributi in LSD distribuiti nel PSN. Non è possibile visualizzare né il leasing di postura né lo stato dell'ultima conformità negli attributi:

2024-12-02 19:37:32,221 DEBUG [LSD-consumers-pool-28][[]] cisco.cpm.lsd.service.SessionDirectory -:::::- Updating session sessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] status:[Authenticated] randomId:[0352b361-e72a-40e7-a0c8-b1ef779f73a5] auditSessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] accountingSessionID:[null] endpointMAC:[B4-96-91-26-EB-A1] callingStationId: [B4-96-91-26-EB-A1] endpointIP:[10.197.201.180], IPv6 : [[]], psnIP:[10.127.197.170] psnFQDN: [labpsn01.vmlab.local] deviceIP:[10.197.201.8] destinationIP:[10.127.197.170] nasIP:[10.197.201.8] nasIPv6:[null] postureStatus: [Compliant] timeStamp:[1733148451] cts:security-group-tag:[7] cts:vn:[null] proxyFlow:[null] retry count : 1

5. Autenticare ora EP con un altro PSN nella distribuzione. Dopo che la richiesta di autenticazione raggiunge un altro PSN, è possibile vedere che PSN recupera il tempo di lease della postura dal database e contrassegna la sessione direttamente come conforme. Lo stesso può essere verificato dai log attivi:

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:08:27,468 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733234849113" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

Quando LSD è disattivato:

1. Per disabilitare LSD, selezionare Amministrazione > Sistema > Impostazioni > Distribuzione dati luce > Deseleziona directory di sessione RADIUS.

2. EP Si connette per la prima volta e si elabora attraverso la postura. Una volta che il sistema operativo è conforme, aggiorna il lease di postura e gli ultimi attributi di conformità noti nel database:

2024-12-02 20:40:10,417 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:40:10,423 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 20:40:10,423 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000003087F1EE30. Set posture status to unknown

2024-12-02 20:40:45,679 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733325045679<--------------------Updated last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733238645682<------Updated posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

3. Autenticare ora EP con un altro PSN nella distribuzione. Una volta che la richiesta di autenticazione raggiunge un altro PSN, è possibile visualizzare il PSN per recuperare il tempo di lease della postura dal database e contrassegnare direttamente la sessione come conforme. È possibile verificarlo dai log attivi:

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:49:56,119 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733238645682" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

Da questi due scenari, è possibile confermare che LSD non influisce sul lease postura.

Domande frequenti

Q: Il lease della postura e l'ultima postura nota memorizzata nella cache sono entrambi indipendenti l'uno dall'altro?

A: Sì, è possibile abilitare il lease della postura senza abilitare l'ultima postura nota memorizzata nella cache e viceversa. Il lease postura salva lo stato di conformità dell'endpoint come attributo dell'endpoint per la quantità di tempo configurata. L'ultima postura nota memorizzata nella cache è il tempo salvato nel database durante il quale viene specificato il periodo di tolleranza se l'endpoint diventa non conforme (questo non è un attributo dell'endpoint).

Q: Il lease della postura e l'ultima postura nota memorizzata nella cache sono replicati nei nodi?

R: Il lease postura è un attributo dell'endpoint e viene replicato su tutti i nodi. L'ultima postura nota memorizzata nella cache non è un attributo dell'endpoint. Tuttavia, il valore si trova in Oracle DB ed è anche replicato in tutti i nodi.

D: Il riavvio del nodo rimuove questi valori?

R: No, poiché entrambi sono salvati nel database Oracle e il ricaricamento di questi nodi non rimuove i valori.

D: Il leasing di postura causa problemi di sicurezza?

R: Quando il lease della postura è abilitato, ISE non controlla lo stato della postura dell'endpoint. Se l'endpoint non è conforme, può causare problemi di sicurezza e ISE può trattarlo come un reclamo. Per ridurre al minimo questo rischio, si consiglia di utilizzare la rivalutazione della postura insieme al lease della postura.

Difetti noti

- ID bug Cisco CSCwk07454 - Il PSN non aggiorna il database con la data di scadenza del lease della postura corretta

- ID bug Cisco CSCwi58421 - Il nodo PSN non aggiorna il database con l'ora di scadenza della postura corretta quando il lease della postura è abilitato