Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Topologia della rete

Configurazione server FlexVPN

Configurazione profilo utente Radius

Verifica

Interfaccia di accesso virtuale derivata

Sessioni di crittografia

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per una FlexVPN con rilevamento routing e inoltro VPN (VRF) in uno scenario di accesso remoto. La configurazione utilizza un router Cisco IOS® come dispositivo di aggregazione del tunnel con client AnyConnect di accesso remoto.

Prerequisiti

Requisiti

In questa configurazione di esempio, le connessioni VPN vengono terminate su un dispositivo MPLS (Multiprotocol Label Switching) Provider Edge (PE) dove il punto di terminazione del tunnel si trova in una VPN MPLS (VRF [FVRF] anteriore). Dopo aver decrittografato il traffico crittografato, il traffico in testo non crittografato viene inoltrato a un'altra VPN MPLS (il VRF [IVRF] interno).

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services Router con IOS-XE3.7.1 (15.2(4)S1) come server FlexVPN

- Cisco AnyConnect Secure Mobility Client e Cisco AnyConnect VPN Client versione 3.1

- Server dei criteri di rete RADIUS Microsoft

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Topologia della rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazione server FlexVPN

Questo è un esempio di configurazione del server FlexVPN:

hostname ASR1K

!

aaa new-model

!

!

aaa group server radius lab-AD

server-private 172.18.124.30 key Cisco123

!

aaa authentication login default local

aaa authentication login AC group lab-AD

aaa authorization network AC local

!

aaa session-id common

!

ip vrf fvrf

rd 2:2

route-target export 2:2

route-target import 2:2

!

ip vrf ivrf

rd 1:1

route-target export 1:1

route-target import 1:1

!

!

crypto pki trustpoint AC

enrollment mode ra

enrollment url http://lab-ca:80/certsrv/mscep/mscep.dll

fqdn asr1k.labdomain.cisco.com

subject-name cn=asr1k.labdomain.cisco.com

revocation-check crl

rsakeypair AC

!

!

crypto pki certificate chain AC

certificate 433D7311000100000259

certificate ca 52DD978E9680C1A24812470E79B8FB02

!

!

crypto ikev2 authorization policy default

pool flexvpn-pool

def-domain cisco.com

route set interface

!

crypto ikev2 authorization policy AC

pool AC

dns 10.7.7.129

netmask 255.255.255.0

banner ^CCC Welcome ^C

def-domain example.com

!

crypto ikev2 proposal AC

encryption aes-cbc-256

integrity sha1

group 5

!

crypto ikev2 policy AC

match fvrf fvrf

proposal AC

!

!

crypto ikev2 profile AC

match fvrf fvrf

match identity remote key-id cisco.com

identity local dn

authentication remote eap query-identity

authentication local rsa-sig

pki trustpoint AC

dpd 60 2 on-demand

aaa authentication eap AC

aaa authorization group eap list AC AC

virtual-template 40

!

!

crypto ipsec transform-set AC esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile AC

set transform-set AC

set ikev2-profile AC

!

!

interface Loopback0

description BGP source interface

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

!

interface Loopback99

description VPN termination point in the FVRF

ip vrf forwarding fvrf

ip address 7.7.7.7 255.255.255.255

!

interface Loopback100

description loopback interface in the IVRF

ip vrf forwarding ivrf

ip address 6.6.6.6 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description MPLS IP interface facing the MPLS core

ip address 20.11.11.2 255.255.255.0

negotiation auto

mpls ip

cdp enable

!

!

!

interface Virtual-Template40 type tunnel

no ip address

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

!

router bgp 2

bgp log-neighbor-changes

redistribute connected

redistribute static

neighbor 10.2.2.2 remote-as 2

neighbor 10.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 10.2.2.2 activate

neighbor 10.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf fvrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf ivrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

ip local pool AC 192.168.1.100 192.168.1.150

Configurazione profilo utente Radius

La configurazione chiave utilizzata per il profilo RADIUS è rappresentata dalle due coppie di attributi specifici del fornitore (VSA) Cisco, che inseriscono l'interfaccia di accesso virtuale creata in modo dinamico nell'IVRF e abilitano l'IP nell'interfaccia di accesso virtuale creata in modo dinamico:

ip:interface-config=ip unnumbered loopback100

ip:interface-config=ip vrf forwarding ivrf

In Server dei criteri di rete Microsoft la configurazione è nelle impostazioni dei criteri di rete, come illustrato nell'esempio seguente:

Attenzione: il comando ip vrf forwarding deve precedere il comando ip senza numero. Se l'interfaccia di accesso virtuale viene clonata dal modello virtuale e viene quindi applicato il comando ip vrf forwarding, qualsiasi configurazione IP viene rimossa dall'interfaccia di accesso virtuale. Anche se il tunnel è stato stabilito, l'adiacenza CEF dell'interfaccia point-to-point (P2P) è incompleta. Questo è un esempio di comando show adiacency con risultato incompleto:

ASR1k#show adjacency virtual-access 1

Protocol Interface                 Address

IP       Virtual-Access1           point2point(6) (incomplete)

Se l'adiacenza CEF è incompleta, tutto il traffico VPN in uscita viene interrotto.

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione. Verificare l'interfaccia di accesso virtuale derivata, quindi verificare le impostazioni IVRF e FVRF.

Interfaccia di accesso virtuale derivata

Verificare che l'interfaccia di accesso virtuale creata sia clonata correttamente dall'interfaccia del modello virtuale e che abbia applicato tutti gli attributi per utente scaricati dal server RADIUS:

ASR1K#sh derived-config interface virtual-access 1

Building configuration...Derived configuration : 250 bytes

!

interface Virtual-Access1

ip vrf forwarding ivrf

ip unnumbered Loopback100

tunnel source 7.7.7.7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 8.8.8.10

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

no tunnel protection ipsec initiate

end

Sessioni di crittografia

Verificare le impostazioni IVRF e FVRF con queste uscite del control plane.

Questo è un esempio dell'output del comando show crypto session detail:

ASR1K#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

Interface: Virtual-Access1

Uptime: 00:23:19

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 8.8.8.10 port 57966 fvrf: fvrf ivrf: ivrf

Phase1_id: cisco.com

Desc: (none)

IKEv2 SA: local 7.7.7.7/4500 remote 8.8.8.10/57966 Active

Capabilities:(none) connid:1 lifetime:23:36:41

IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 192.168.1.103

Active SAs: 2, origin: crypto map

Inbound:  #pkts dec'ed 95 drop 0 life (KB/Sec) 4607990/2200

Outbound: #pkts enc'ed 44 drop 0 life (KB/Sec) 4607997/2200

Questo è un esempio dell'output del comando show crypto IKEv2 session detail:

ASR1K#show crypto ikev2 sess detail

IPv4 Crypto IKEv2 Session

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         7.7.7.7/4500          8.8.8.10/57966        fvrf/ivrf            READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA96, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth verify: EAP

Life/Active Time: 86400/1298 sec

CE id: 1004, Session-id: 4

Status Description: Negotiation done

Local spi: EE87373C2C2643CA       Remote spi: F80C8A4CB4143091

Local id: cn=asr1k.labdomain.cisco.com,hostname=asr1k.labdomain.cisco.com

Remote id: cisco.com

Remote EAP id: user1

Local req msg id:  1              Remote req msg id:  43

Local next msg id: 1              Remote next msg id: 43

Local req queued:  1              Remote req queued:  43

Local window:      5              Remote window:      1

DPD configured for 60 seconds, retry 2

NAT-T is detected  outside

Cisco Trust Security SGT is disabled

Assigned host addr: 192.168.1.103

Initiator of SA : No

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 192.168.1.103/0 - 192.168.1.103/65535

ESP spi in/out: 0x88F2A69E/0x19FD0823

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

IPv6 Crypto IKEv2 Session

ASR1K#

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems