Sommario

Introduzione

Fasi di verifica

Se la partizione /Volume è piena

Vecchi file di backup

Aggiornamenti software e file patch meno recenti

Database di grandi dimensioni per l'archiviazione di eventi

Ricezione Di Avvisi Di Integrità Per Un Utilizzo Del Disco Superiore All'85%

I file /var/log/messages contengono dati più vecchi di 24 ore o più grandi di 25 MB

Se la partizione radice ( / ) è piena

I file utente vengono salvati nella partizione radice ( /)

Processi non supportati durante la scrittura nella partizione radice ( /)

Introduzione

Un centro di gestione FireSIGHT o un'appliance FirePOWER può esaurire lo spazio su disco per vari motivi. In questo caso, l'elevato utilizzo del disco attiva un avviso di integrità o potrebbe non riuscire un tentativo di aggiornamento del software. In questo articolo vengono descritte le cause principali di un utilizzo eccessivo del disco e alcune procedure per la risoluzione dei problemi.

Fasi di verifica

Determinare la partizione utilizzata con maggiore frequenza. Il comando seguente mostra l'utilizzo del disco:

Su un centro di gestione FireSIGHT,

admin@3DSystem:~# df -TH

Sugli accessori serie 7000 e 8000 e sui dispositivi virtuali NGIPS:

> show disk

Entrambi i comandi mostrano un output simile al seguente:

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda5             2.9G  566M  2.2G  21% /

/dev/sda1              99M   16M   79M  17% /boot

/dev/sda7              52G  8.5G   41G  18% /Volume

none                   11G   20K   11G   1% /dev/shm

/dev/sdb1             418G  210M  395G   1% /var/storage

Nota: Le dimensioni e l'utilizzo dei dischi possono variare a seconda del modello di appliance. Se si tratta di un dispositivo virtuale NGIPS, verificare che le dimensioni delle partizioni siano conformi ai requisiti minimi di spazio su disco.

Attenzione: Le partizioni aggiuntive non visualizzate in precedenza non sono supportate.

Sugli accessori serie 7000 e 8000 e sui dispositivi virtuali NGIPS, è possibile eseguire il comando seguente per visualizzare statistiche dettagliate sull'utilizzo del disco:

> show disk-manager

Un esempio di output:

> show disk-manager

Silo                                    Used        Minimum     Maximum

Temporary Files                         143.702 MB  402.541 MB  1.572 GB

Action Queue Results                    0 KB        402.541 MB  1.572 GB

Connection Events                       17.225 GB   3.931 GB    23.586 GB

User Identity Events                    0 KB        402.541 MB  1.572 GB

UI Caches                               587 KB      1.179 GB    2.359 GB

Backups                                 0 KB        3.145 GB    7.862 GB

Updates                                 13 KB       4.717 GB    11.793 GB

Other Detection Engine                  0 KB        2.359 GB    4.717 GB

Performance Statistics                  72.442 MB   805.082 MB  9.435 GB

Other Events                            669.819 MB  1.572 GB    3.145 GB

IP Reputation & URL Filtering           0 KB        1.966 GB    3.931 GB

Archives & Cores & File Logs            1.381 GB    3.145 GB    15.724 GB

RNA Events                              0 KB        3.145 GB    12.579 GB

File Capture                            12.089 MB   4.717 GB    14.152 GB

IPS Events                              3.389 GB    7.076 GB    15.724 GB

Se la partizione /Volume è piena

Vecchi file di backup

- Se si archiviano nel sistema grandi volumi di vecchi file di backup, lo spazio su disco potrebbe essere eccessivo.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Eliminare i vecchi file di backup utilizzando l'interfaccia utente Web. Per rimuovere i file di backup, selezionare Sistema > Strumenti > Backup/Ripristino.

Suggerimento: Su un sistema FireSIGHT, è possibile configurare lo storage remoto per memorizzare i file di backup di grandi dimensioni.

Aggiornamenti software e file patch meno recenti

- Se si mantengono sempre i precedenti file di aggiornamento, aggiornamento e patch del software (ad esempio, 5.0 o 5.1), il sistema potrebbe esaurire lo spazio su disco.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Eliminare i file di aggiornamento e di patch precedenti non più necessari. Per eliminarli, selezionare Sistema > Aggiornamenti.

Numero eccessivo di file di eventi archiviati

- È possibile che il dispositivo o il sensore gestito abbia interrotto l'invio di eventi al centro di gestione FireSIGHT.

- È possibile che un dispositivo stia generando più eventi di quelli che un centro di gestione è progettato per ricevere (al secondo).

- Potrebbe essersi verificato un problema di comunicazione tra il dispositivo gestito e il centro di gestione.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Riapplicare i criteri correlati all'evento. Se ad esempio gli eventi di connessione non vengono visualizzati, riapplicare il criterio Controllo di accesso e verificare se il Centro di gestione sta ricevendo nuovi eventi.

- Se un centro di gestione FireSIGHT non è in grado di ricevere nuovi eventi IPS, verificare la presenza di eventuali problemi di comunicazione tra il dispositivo gestito e il centro di gestione.

Numero eccessivo di file sconosciuti

- Il sistema FireSIGHT memorizza i dati sconosciuti di Network Discovery (informazioni su sistema operativo, host e servizio).

Procedura di risoluzione dei problemi

- Se il sistema non è in grado di determinare il sistema operativo su un host della rete, è possibile utilizzare Nmap per eseguire una scansione attiva dell'host. Nmap utilizza le informazioni ottenute dalla scansione per valutare i possibili sistemi operativi. Viene quindi utilizzato il sistema operativo con la classificazione più alta come identificazione del sistema operativo host.

- Creare una regola di correlazione che viene attivata quando il sistema rileva un host con un sistema operativo sconosciuto.

La regola deve essere attivata quando si verifica un evento di individuazione e le informazioni sul sistema operativo per un host sono state modificate e soddisfa le condizioni seguenti: Nome del sistema operativo sconosciuto.

Database di grandi dimensioni per l'archiviazione di eventi

- Se si aumenta il limite di eventi del database oltre le linee guida o le best practice, lo spazio su disco del centro di gestione FireSIGHT potrebbe esaurirsi.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Controllare i valori del limite del database. Per migliorare l'utilizzo e le prestazioni del disco, è necessario personalizzare i limiti degli eventi in base al numero di eventi utilizzati regolarmente. Per alcuni tipi di eventi è possibile disattivare l'archiviazione.

- Per modificare il limite del database, passare alla pagina Criteri di sistema, fare clic su Modifica accanto al nome del criterio di sistema e quindi su Database nella sezione a sinistra. Per accedere alla pagina Criteri di sistema, selezionare Sistema > Locale > Criteri di sistema.

Ricezione Di Avvisi Di Integrità Per Un Utilizzo Del Disco Superiore All'85%

Possibili motivi

- La frequenza degli eventi potrebbe essere molto alta. Pertanto, il dispositivo genera e memorizza numerosi eventi.

- Problemi di comunicazione tra il dispositivo gestito e FireSIGHT Management Center.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Modificare il livello di soglia dell'avviso all'87% (Avviso) e al 92% (Critico) può essere una soluzione semplice per gli avvisi frequenti relativi allo stato di salute.

- Leggere le note sulla versione per verificare se si è verificato un problema noto con il sistema di potatura. Quando è disponibile una soluzione, aggiornare la versione del software all'ultima release per risolvere il problema.

I file /var/log/messages contengono dati più vecchi di 24 ore o più grandi di 25 MB

Possibili motivi

- È possibile che il daemon Logrotate non funzioni correttamente.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Se si verifica questo problema, aggiornare la versione software dei sistemi FireSIGHT all'ultima release. Se si utilizza la versione più recente ma il problema persiste, contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Se la partizione radice ( / ) è piena

I file utente vengono salvati nella partizione radice ( /)

Possibili motivi

- La partizione radice ( / ) ha dimensioni fisse e non è destinata all'archiviazione personale.

- La directory /var/tmp viene utilizzata manualmente per la memorizzazione temporanea, anziché la directory /var/common.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Verificare la presenza di file non necessari nella cartella /root, /home e /tmp. Poiché queste cartelle non vengono create per l'archiviazione personale, è possibile eliminare qualsiasi file personale con il comando rm.

Processi non supportati durante la scrittura nella partizione radice ( /)

Possibili motivi

- Se si installa un software di terze parti che crea file nella partizione radice ( / ), è possibile che venga visualizzato un avviso di integrità per l'utilizzo elevato del disco.

Procedura di risoluzione dei problemi

- Verificare se sono installati pacchetti non supportati. Eseguire il comando seguente per trovare i pacchetti installati:

admin@3DSystem:~$ rpm -qa --last

- Selezionare pstree e top per verificare se sono in esecuzione processi non supportati. Eseguire i comandi seguenti:

admin@3DSystem:~$ pstree -ap

admin@3DSystem:~$ top