Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Esempio di rete

Configurazione

Configurazione LDAP di base nell'interfaccia utente di FMC

Accesso shell per utenti esterni

Autenticazione esterna per FTD

Ruoli utente

SSL o TLS

Verifica

Base di ricerca test

Verifica integrazione LDAP

Risoluzione dei problemi

Come interagiscono FMC/FTD e LDAP per scaricare gli utenti?

Come interagiscono FMC/FTD e LDAP per autenticare una richiesta di accesso utente?

SSL o TLS non funziona come previsto

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare l'autenticazione esterna LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) di Microsoft con Cisco Firepower Management Center (FMC) e Firepower Threat Defense (FTD).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco FTD

- Cisco FMC

- LDAP Microsoft

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- FTD 6.5.0-123

- CCP 6.5.0-115

- Microsoft Server 2012

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

FMC e dispositivi gestiti includono un account amministratore predefinito per l'accesso alla gestione. È possibile aggiungere account utente personalizzati nel FMC e nei dispositivi gestiti, come utenti interni o, se supportato per il modello, come utenti esterni su un server LDAP o RADIUS. L'autenticazione utente esterno è supportata per FMC e FTD.

· Utente interno - Il dispositivo FMC/FTD controlla un database locale per l'autenticazione dell'utente.

· Utente esterno - Se l'utente non è presente nel database locale, le informazioni di sistema provenienti da un server di autenticazione LDAP o RADIUS esterno popolano il relativo database utenti.

Esempio di rete

Configurazione

Configurazione LDAP di base nell'interfaccia utente di FMC

Passaggio 1. Passa a System > Users > External Authentication:

Passaggio 2. Scegli Add External Authentication Object:

Passaggio 3. Completare i campi obbligatori:

Passaggio 4. Attivare External Authentication Oggetto e salvataggio:

Accesso shell per utenti esterni

La FMC supporta due diversi utenti amministratori interni: uno per l'interfaccia Web e l'altro con accesso alla CLI. Ciò significa che esiste una chiara distinzione tra chi può accedere alla GUI e chi può accedere anche alla CLI. Al momento dell'installazione, la password dell'utente amministratore predefinito viene sincronizzata in modo da essere la stessa sia sulla GUI sia sulla CLI; tuttavia, viene tenuta traccia di tali password da meccanismi interni diversi e può anche essere diversa.

Agli utenti esterni LDAP deve inoltre essere concesso l'accesso alla shell.

Passaggio 1. Passa a System > Users > External Authentication e fare clic su Shell Authentication come nell'immagine e salvare:

Passaggio 2. Distribuire le modifiche in FMC.

Una volta configurato l'accesso alla shell per gli utenti esterni, l'accesso tramite SSH è abilitato come mostrato nell'immagine:

Autenticazione esterna per FTD

L'autenticazione esterna può essere abilitata sull'FTD.

Passaggio 1. Passa a Devices > Platform Settings > External Authentication. Fare clic su  Enabled e salvare:

Ruoli utente

I privilegi utente sono basati sul ruolo utente assegnato. È inoltre possibile creare ruoli utente personalizzati con privilegi di accesso personalizzati in base alle esigenze dell'organizzazione oppure utilizzare ruoli predefiniti quali Security Analyst e Discovery Admin.

Esistono due tipi di ruoli utente:

1. Ruoli utente interfaccia Web

2. Ruoli utente CLI

Per un elenco completo dei ruoli predefiniti e per ulteriori informazioni, vedere; Ruoli utente.

Per configurare un ruolo utente predefinito per tutti gli oggetti di autenticazione esterna, passare a System > Users > External Authentication > Default User Role. Scegliere il ruolo utente predefinito da assegnare e fare clic su Save.

Per scegliere un ruolo utente predefinito o assegnare ruoli specifici a utenti specifici in un particolare gruppo di oggetti, è possibile scegliere l'oggetto e passare a Group Controlled Access Roles come mostrato nell'immagine:

SSL o TLS

Il DNS deve essere configurato nel CCP. Infatti il valore Subject del certificato deve corrispondere al Authentication Object Primary Server Hostname. Dopo aver configurato Secure LDAP, le acquisizioni dei pacchetti non mostrano più le richieste di associazione in testo non crittografato.

Il protocollo SSL cambia la porta predefinita a 636 e il protocollo TLS la mantiene a 389.

Nota: la crittografia TLS richiede un certificato su tutte le piattaforme. Per SSL, l'FTD richiede anche un certificato. Per le altre piattaforme, SSL non richiede un certificato. Tuttavia, è consigliabile caricare sempre un certificato per SSL per evitare attacchi man-in-the-middle.

Passaggio 1. Passa a Devices > Platform Settings > External Authentication > External Authentication Object e immettere le informazioni SSL/TLS di Opzioni avanzate:

Passaggio 2. Caricare il certificato della CA che ha firmato il certificato del server. Il certificato deve essere in formato PEM.

Passaggio 3. Salvare la configurazione.

Verifica

Base di ricerca test

Aprire un prompt dei comandi di Windows o PowerShell in cui è configurato LDAP e digitare il comando: dsquery user -name

.

Ad esempio:

PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name harry*

PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name *

Verifica integrazione LDAP

Passa a System > Users > External Authentication > External Authentication Object. Nella parte inferiore della pagina è presente una Additional Test Parameters come nell'immagine:

Scegliere il Test per visualizzare i risultati.

Risoluzione dei problemi

Come interagiscono FMC/FTD e LDAP per scaricare gli utenti?

Affinché FMC possa prelevare utenti da un server LDAP Microsoft, deve prima inviare una richiesta di binding sulla porta 389 o 636 (SSL) con le credenziali di amministratore LDAP. Una volta che il server LDAP è in grado di autenticare FMC, risponde con un messaggio di operazione riuscita. Infine, FMC è in grado di effettuare una richiesta con il messaggio Search Request descritto nel diagramma:

<< ---  FMC sends: bindRequest(1) "Administrator@SEC-LAB0" simple  LDAP must respond with: bindResponse(1) success --- >> << --- FMC sends: searchRequest(2) "DC=SEC-LAB,DC=NET" wholeSubtree

Si noti che l'autenticazione invia le password in chiaro per impostazione predefinita:

Come interagiscono FMC/FTD e LDAP per autenticare una richiesta di accesso utente?

Affinché un utente possa accedere a FMC o FTD mentre l'autenticazione LDAP è abilitata, la richiesta di accesso iniziale viene inviata a Firepower, tuttavia, il nome utente e la password vengono inoltrati a LDAP per una risposta di esito positivo/negativo. Ciò significa che FMC e FTD non conservano le informazioni sulla password localmente nel database e attendono invece la conferma di LDAP su come procedere.

Se il nome utente e la password vengono accettati, viene aggiunta una voce nell'interfaccia utente del Web come mostrato nell'immagine:

Eseguire il comando show user in FMC CLISH per verificare le informazioni utente: > show user

Il comando visualizza informazioni di configurazione dettagliate per gli utenti specificati. Vengono visualizzati i seguenti valori:

Login — il nome di login

UID — l'ID utente numerico

Auth (locale o remota) - modalità di autenticazione dell'utente

Access (Basic o Config): il livello di privilegi dell'utente

Abilitato (abilitato o disabilitato) — indica se l'utente è attivo

Reimposta (Sì o No) - Consente di specificare se l'utente deve modificare la password al successivo accesso

Exp (Never o number) - Numero di giorni trascorsi i quali è necessario modificare la password dell'utente.

Avviso (N/D o numero): il numero di giorni concessi a un utente per modificare la password prima della scadenza

Str (Sì o No) — indica se la password dell'utente deve soddisfare i criteri per verificare il livello

Lock (Yes o No) - se l'account dell'utente è stato bloccato a causa di troppi errori di accesso

Max (N/D o un numero): il numero massimo di accessi non riusciti prima che l'account dell'utente venga bloccato

SSL o TLS non funziona come previsto

Se non si abilita il DNS sugli FTD, nel log pigtail verranno visualizzati errori che indicano che LDAP non è raggiungibile:

root@SEC-FMC:/$ sudo cd /var/common

root@SEC-FMC:/var/common$ sudo pigtail

MSGS: 03-05 14:35:31 SEC-FTD sshd[10174]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.0.2.15  user=h.potter

MSGS: 03-05 14:35:31 SEC-FTD sshd[10174]: pam_ldap: ldap_starttls_s: Can't contact LDAP server

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: error: PAM: Authentication failure for h.potter from 192.0.2.15

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: Failed keyboard-interactive/pam for h.potter from 192.0.2.15 port 61491 ssh2

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: error: maximum authentication attempts exceeded for h.potter from 192.0.2.15 port 61491 ssh2 [preauth]

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: Disconnecting authenticating user h.potter 192.0.2.15 port 61491: Too many authentication failures [preauth]

Accertarsi che Firepower sia in grado di risolvere l'FQDN dei server LDAP. In caso contrario, aggiungere il DNS corretto come visualizzato nell'immagine.

FTD: accedere al CLISH FTD ed eseguire il comando: > configure network dns servers

.

FMC: Scegli System > Configuratione quindi scegliere Interfacce di gestione come illustrato nell'immagine:

Verificare che il certificato caricato in FMC sia il certificato della CA che ha firmato il certificato server del server LDAP, come illustrato nell'immagine:

Utilizzare le acquisizioni di pacchetti per confermare che il server LDAP invia le informazioni corrette:

Informazioni correlate

- Account utente per l'accesso alla gestione

- Cisco Firepower Management Center Lightweight Directory Access Protocol Authentication Bypass Vulnerability

- Configurazione dell'oggetto di autenticazione LDAP sul sistema FireSIGHT

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems