Sommario

Introduzione

Analisi

Raccomandazioni

Introduzione

D: Perché il processo lina su Firepower Threat Defense consuma il 100% (o più) della CPU?

A: Si tratta di un comportamento normale in quanto il processo lina esegue costantemente il polling delle schede di interfaccia di rete (NIC, Network Interface Card) per il traffico di input. In breve, l'utilizzo del processo LINA può essere ignorato.

Contributo di Mikis Zafeiroudis, Ignacio Penalva, Haitham Jaradat e David Torres Rivas, Cisco TAC Engineers.

Analisi

Firepower Threat Defense è un sistema operativo unificato composto da 2 motori (ASA e Snort).

La CLI FTD mostra che il processo 'lina' (motore ASA) consuma molti cicli della CPU. Di seguito viene riportato un esempio di un FTD in esecuzione sull'appliance ASA5506-X:

> system support utilization

top - 01:26:40 up 12 days, 16:00,  1 user,  load average: 22.08, 22.10, 22.10

Tasks: 161 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.6%us,  4.1%sy,  0.0%ni, 73.2%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:   3927684k total,  2793860k used,   120904k free,   181548k buffers

Swap:  3996668k total,   257632k used,  3739036k free,   831372k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

23000 root       0 -20 1138m 513m  91m S   99 13.4  18205:20 lina <--

2952 admin     20   0 15240 1156  848 R    2  0.0   0:00.02 top

22941 root      20   0  266m 2316 2108 S    2  0.1  47:16.70 ndmain.bin

1 root      20   0  4232  652  620 S    0  0.0   0:12.40 init

Nell'output precedente si dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo della CPU us (user) + sy (system) insieme al valore id (idle - not used).

Di seguito viene riportato un estratto da un FTD in esecuzione sull'accessorio FPR-9300:

> system support utilization

top - 04:30:22 up 40 days,  5:22,  0 users,  load average: 26.12, 26.10, 26.13

Tasks: 568 total,   1 running, 566 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.1%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 77.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:  264374828k total, 28976700k used, 234868048k free,      268k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   529812k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

12772 root       0 -20 24.8g 541m  88m S 1593 0.2 927288:05 lina  <--

12594 mysql     20   0 3063m 150m 9140 S    4  0.1  56:28.39 mysqld

12608 root      20   0 24696 2848 1192 S    2  0.0 422:45.07 pdts_proc

43145 admin     20   0 15648 1484  844 R    2  0.0   0:00.01 top

1 root      20   0  4232  632  552 S    0  0.0   0:15.43 init

Raccomandazioni

- In 'utilizzo supporto sistema' ignorare l'utilizzo del processo 'lina'.

- Per monitorare l'utilizzo della CPU FTD, controllare i valori 'us' + 'sys' + 'id'

- Per quanto riguarda il monitoraggio del motore ASA, controllare i seguenti output:

Uscita 1

> show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 0%; 1 minute: 0%; 5 minutes: 0%

Uscita 2

> show processes cpu-usage sorted non-zero

PC                    Thread                5Sec     1Min     5Min   Process

0x00007f42428f1fd9   0x00007f42290b9ea0     0.2%     0.0%     0.0%   ci/console