Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Copia file

Copia file da FTD a FMC

Copia file da FMC a computer locale

Utilizzare SCP per copiare

Scarica dalla GUI

Introduzione

In questo documento viene descritto come scaricare i file di log da Cisco Firepower Management Center (FMC) e Firepower Threat Defense (FTD) in un computer locale.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Dispositivo Cisco Firepower

- Modelli di dispositivi virtuali

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Copia file

Copia file da FTD a FMC

Poiché sul FMC è presente un server SCP (Secure Copy Protocol), i file possono essere spostati da FTD a FMC.

root@FMC:~$ scp admin@<FTD ip>:<path to file> <path to local directory where to store>

Un esempio comune è lo spostamento dei file core da FTD a FMC.

Nell'FTD:

root@ciscoasa:/ngfw/var/common# ls -l

total 1557960

-rw-r--r-- 1 root root 23231 Sep 6 03:43 core_1482327396_Firepower-module1_snort_6

-rw------- 1 root root 560128000 Apr 26 01:47 core_1556242979_ciscoasa_snort_6.8777

-rw------- 1 root root 383381504 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31618

-rw------- 1 root root 69562368 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31620

-rw------- 1 root root 465424384 Aug 28 02:21 core_1566958444_ciscoasa_snort_6.18352

-rw------- 1 root root 116887552 Aug 28 02:18 core_1566958688_ciscoasa_snort_6.18340

-rw------- 1 root root 52338688 Aug 28 02:18 core_1566958689_ciscoasa_snort_6.18341

-rw------- 1 root root 465514496 Sep 2 02:20 core_1567390346_ciscoasa_snort_6.27631

-rw------- 1 root root 151572480 Sep 2 02:17 core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435

A questo punto, trasferire il file al CCP:

root@FMC:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.10:/ngfw/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435 /var/common/

Nota: Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, aggiungere -v per la registrazione dettagliata sul comando scp.

Copia file da FMC a computer locale

Utilizzare SCP per copiare

In FMC è disponibile un server SCP (Secure Copy Protocol) che utilizza i file che possono essere spostati da FMC a un altro dispositivo.

root@FMC:~$ scp  <path to local directory where to store>  admin@<FMC ip>:<path to file>

Una pratica comune consiste nello spostare i file di base dal FMC al desktop locale:

root@localMachine:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.20:/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435 /var/tmp/

WInSCP è uno strumento molto diffuso in Windows. Questo strumento fornisce un'interfaccia basata su GUI.

In FMC 6.4 and above, SCP to the FMC is not possible directly. For that please create a new user with the bash prompt and add password

[Please make sure that this user does not exist on the device]

root@FMC:/Volume/home/admin# useradd -s /bin/bash temp_admin

root@FMC:/Volume/home/admin# passwd temp_admin

After this SCP to the FMC will work. Once done, please remeber to delete the user:

root@FMC:/Volume/home/admin# userdel temp_admin

Scarica dalla GUI

I file presenti in /var/common possono essere scaricati dalla GUI.

If there are any file(s) and/or tcpdump generated on the FMC, please move to /var/common, so that it can be downloaded from the GUI.

Passaggio 1. Passare a Sistema > Integrità > Monitor e fare clic sul sensore da cui deve essere scaricato il file, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 2. Passare a Sistema > Stato > Monitor e fare clic su Advanced Troubleshooting, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 3. Immettere il nome del file e fare clic su download, come mostrato nell'immagine: