Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Procedura

Passaggio 3. Scegliere il file che si desidera caricare e quindi selezionare Carica, come illustrato nell'immagine.

Verifica

Aggiornamento di Firepower Management Center

Aggiornamento dispositivi Firepower

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per aggiornare i dispositivi con Firepower Services, Adaptive Security Appliance (ASA), FTD e FMC.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti prodotti:

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Modulo di servizio FirePOWER (SFR) in esecuzione su ASA

È inoltre necessario scaricare il software per i dispositivi firepower da: https://software.cisco.com/download/find/firepower

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e prodotti:

- Firepower Management Center

- Modulo di servizio FirePOWER in esecuzione su ASA

"Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Procedura

Passaggio 1. Passare a Sistema > Aggiornamenti e cercare la versione a cui si desidera eseguire l'aggiornamento, come mostrato nell'immagine.

Se la versione che si desidera aggiornare non è visualizzata, continuare con il passaggio 2.

Se sullo schermo viene visualizzata la versione che si desidera aggiornare, continuare con il passaggio 4.

Passaggio 2. Caricare i file di aggiornamento nel FMC. Passare a system>updates (sistema) e fare clic su Upload Update (Carica aggiornamento), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Scegliere il file che si desidera caricare e quindi selezionare Upload, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Selezionare l'icona di installazione, come illustrato nell'immagine.

Attenzione: dopo l'aggiornamento, il sistema esegue un riavvio.

Passaggio 5. Scegliere il dispositivo e selezionare il pulsante Installa per avviare l'aggiornamento, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 6. Verificare il processo di aggiornamento selezionando Icona di notifica > Attività, come mostrato nell'immagine.

Verifica

Aggiornamento di Firepower Management Center

Selezionare Help > About (Informazioni su) per verificare di disporre della versione desiderata, come mostrato nell'immagine.

Aggiornamento dispositivi Firepower

Passare a Dispositivi > Gestione dispositivi e verificare di disporre della versione desiderata, come mostrato nell'immagine.

Risoluzione dei problemi

Se la procedura di aggiornamento non riesce, generare i file di risoluzione dei problemi e aprire una richiesta TAC. Consultare questa guida per generare i file di risoluzione dei problemi.

- Cisco Firepower: risoluzione dei problemi relativi alle procedure di generazione dei file