Sommario

Introduzione

Premesse

Introduzione

Questo documento descrive la root cause tipica dell'errore "Aquarium|screenLoop" visto.

Premesse

Le singole istanze di questi errori dell'applicazione possono essere considerate benigne. Sono generalmente causati dall'invio della stessa pagina web due volte in rapida successione. Errori di applicazione frequenti o periodici meritano ulteriori indagini da parte dell'Assistenza clienti.

Ecco alcuni esempi:

Errore dell'applicazione: ('ContenitoreSessione', '__getitem__',

'230'), 'aquarium.session.CoroSessionContainer.CoroSessionKeyError',

'<exception.KeyError instance at 0x995684c>',

'[Aquarium|cicloSchermo|344] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call_|735] [Bare|__call__|579]

[InternalLibrary|__call_|735] [CssAndJavaScript|__call__|452]

[InternalLibrary|__call_|735] [Sparse|__call__|977]

[MappatoreNome|valoreDaElencoRicerche|250] [MappatoreNome|_valorePerNome|229]

[Complete|doPrimaryNavigation|134] [InternalLibrary|chiamata|273]

[PrimaryComplete|__call__|105] [MappatoreNome|valorePerNome|212]

[MappatoreNome|_valueForName|229] [Mappa|getFilteredMap|203]

[Map|_getFilteredMap|220] [Map|hasAccess|271]

[CoroSessionContainer|__getitem__|230]')

Errore dell'applicazione: ('pianificazioni_report_super',

'doSaveNewAction', '200'), 'exception.KeyError', "'name'",

'[Aquarium|cicloSchermo|397] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call_|739] [Controller|__call__|23]

[InternalLibrary|__call_|739] [CommonController|__call__|38]

[InternalLibrary|__call_|739] [AppController|__call__|127]

[InternalLibrary|__call_|741] [scheduled_reports_new|__call__|29]

[scheduled_reports_super|executeAction|172]

[Controller|executeAction|65]

[scheduled_reports_super|doSaveNewAction|200]')