Sommario

Introduzione

Lunghezza massima dei caratteri del nome utente e della passphrase

Accesso accessorio - Nome utente

Accesso all'accessorio - Passphrase

Accesso quarantena posta indesiderata - Nome utente

Accesso quarantena posta indesiderata - Passphrase

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la lunghezza massima di caratteri supportata da Cisco Email Security Appliance (ESA) per il nome utente e la passphrase per l'accesso all'appliance e per l'accesso alla quarantena della posta indesiderata.

Lunghezza massima dei caratteri del nome utente e della passphrase

Accesso accessorio - Nome utente

AsyncOS versione 11.0 o successiva:

- Limite nome utente (locale e LDAP): Nessun limite

Per AsyncOS versione 10.0.1 o precedente:

- Limite nome utente (locale e LDAP): 16 caratteri

Accesso all'accessorio - Passphrase

Per impostazione predefinita, i requisiti della passphrase sono:

A passphrase must contain the following:

at least 8 characters.

at least one upper (A-Z) and lower (a-z) case letter.

at least one number (0-9).

at least one special character.

The following characters are allowed: ~ ? ! @ # $ % ^ & * - _ + = \ | / [ ] ( ) < > { } ` ' " ; : , .

not be a username or one of its variations.

not any of 3 recent passphrase.

Nota: I requisiti della passphrase possono essere modificati. Passare a Amministrazione sistema > Utenti nella sezione Impostazioni account utente locale e passphrase. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.

- Passphrase di accesso locale: Nessun limite

- Password LDAP: 128 caratteri (limite predefinito Microsoft)

Accesso quarantena posta indesiderata - Nome utente

- Limite nome utente locale: 16 caratteri

- Limite nome utente LDAP: 33 caratteri

Accesso quarantena posta indesiderata - Passphrase

- Passphrase di accesso locale: 129 caratteri

- Passphrase LDAP: 128 caratteri (limite predefinito Microsoft)

Informazioni correlate

- Guide per l'utente di AsyncOS for Email Security

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems