Sommario

Introduzione

cifrari SSL utilizzati

Informazioni correlate

Discussioni correlate nella Cisco Support Community

Introduzione

Questo documento descrive quali cifrari SSL sono in uso con il Cisco Registered Envelope Service (CRES) in relazione a Cisco Email Security Appliance (ESA).

cifrari SSL utilizzati

suite di cifratura (suite SSL 3+ nell'ordine preferito dal server; deprecate e SSL 2 suite alla fine):

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9c) 128

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (0x5) WEAK 128

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x3d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35) 256

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x84) 256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x3c) 128

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f) 128

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x41) 128

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xa) 112

È possibile ottenere informazioni complete in qualsiasi momento da SSL Labs: SSL Report:  res.cisco.com (184.94.241.74)

Informazioni correlate

- Cisco Email Security Appliance - Guide per l'utente

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems