Sommario

Introduzione

Come è possibile configurare più logo aziendali su ESA e CRES?

Configurazione ESA

Configurazione CRES

Introduzione

Questo documento descrive come configurare più marchi con le nuove funzionalità AsyncOS 7.0 e Cisco Registered Envelope Service (CRES).

Come è possibile configurare più logo aziendali su ESA e CRES?

Configurazione ESA

1. Creare un nuovo profilo di crittografia CRES sull'ESA.

2. In questo caso, esiste già un profilo denominato Encrypt01, quindi il nuovo profilo è denominato Encrypt02. Per questo marchio è impostata la protezione media. Inoltre, viene utilizzato un testo di notifica diverso. Aggiungere una nuova risorsa di testo.

3. Aggiungilo al profilo di crittografia.

4. Eseguire il provisioning del nuovo profilo.

5. Aggiungere un filtro contenuti in uscita per utilizzare il nuovo profilo di crittografia.

6. Inviare e confermare le modifiche.

Configurazione CRES

1. Usare l'ID amministratore CRES per aggiungere un'immagine associata al nuovo profilo di cifratura ESA.
Il nome del profilo della busta deve coincidere esattamente con quello del profilo di crittografia dell'ESA.

2. Quando si invia un messaggio tramite il nuovo filtro dei contenuti, il destinatario riceve il nuovo testo di notifica e una busta con il nuovo logo (qui contrassegnata dalla lettera A nell'angolo superiore sinistro).

Si noti che la busta indica che non è richiesta alcuna password poiché la protezione del messaggio è impostata su Media e la password è già stata immessa e il cookie di memorizzazione è stato impostato in precedenza. Il nuovo logo viene visualizzato anche nella busta aperta, ma non nelle schermate di risposta sicura, risposta a tutti o inoltro.

3. Il processo di registrazione è ancora a marchio Cisco. Ricorda che gli utenti CRES si registrano con Cisco, non con l'azienda che ha inviato la prima e-mail sicura CRES. È una distinzione importante da ricordare.