Sommario

Introduzione

Quanti messaggi può conservare l'ESA/SMA nella coda di posta?

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritte le dimensioni della coda di posta e un numero approssimativo di messaggi che è possibile conservare in Email Security Appliance (ESA) o Security Management Appliance (SMA).

Quanti messaggi può conservare l'ESA/SMA nella coda di posta?

In alcuni casi potrebbe essere necessario che l'accessorio memorizzi i messaggi per la consegna in un secondo momento. Basata su una dimensione media dei messaggi di 15 KB (15.360 byte), questa tabella riepiloga quanti messaggi possono essere conservati da ciascun modello dell'ESA e dell'SMA e le dimensioni corrispondenti della coda di posta:

Appliance

Modello

Coda di posta

Numero massimo messaggi

ESA

C170/C190/C195

10 GB

690,000

C370/C380/C390/C395

35 GB

2,440,000

C670/C680/C690/C695

70 GB

4,890,000

X1070

70 GB

4,890,000

ESAv

C100V

10 GB

690,000

C300V

70 GB

4,890,000

C600V

70 GB

4,890,000

SMA

M190/195 e M380

10 GB

690,000

M390/395 e M670/M680

20 GB

1,390,000

M690/695 e M1070

30 GB

2,090,000

SMAv

M100V

10 GB

690,000

M300V

20 GB

1,390,000

M600V

30 GB

2,090,000

Per determinare le dimensioni esatte della coda di posta dell'accessorio, eseguire il comando ipcheck dalla CLI dell'accessorio.  Le dimensioni della coda di posta sono elencate nell'output.

Esempio di output da un C600V:

myesa.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Nov 21 21:47:34 2019

Model C600V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

MGA Version Version: 13.0.0-314

Build Date 2019-09-21

Install Date 2019-10-14 17:40:45

Burn-in Date Unknown

Serial No. 420DE3B51AB7aabbccdd-9F04aabbccdd

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 500GB VMware Virtual disk 2.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 500GB

Root 4GB 6%

Nextroot 4GB 6%

Var 400MB 5%

Log 400GB 7%

DB 12GB 0%

Swap 8GB

Mail Queue 70GB

RAM Total 16384M

NIC Management 00:50:56:88:11:ee

NIC Data 1 00:50:56:88:88:88

NIC Data 2 00:50:56:88:55:aa

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 310day, Data Loss Prevention

Key 310day, External Threat Feeds

Key 310day, File Analysis

Key 310day, File Reputation

Key 310day, Graymail Safe Unsubscription

Key 310day, Intelligent Multi-Scan

Key 310day, IronPort Anti-Spam

Key 310day, IronPort Email Encryption

Key 310day, IronPort Image Analysis

Key 310day, McAfee

Key 310day, Outbreak Filters

Key 310day, Sophos

Key 31365day, Bounce Verification

Key 31365day, Cloud Administration

Key 31367day, Incoming Mail Handling

Nota: Sarà necessario modificare i numeri teorici in base alle dimensioni medie dei messaggi e al flusso di posta per l'ambiente in uso.

Per i modelli hardware correnti e ulteriori informazioni su ciascun modello specifico, vedere la pagina di supporto dei prodotti Cisco Security > Cisco Email Security.

Informazioni correlate

- Scheda tecnica di Cisco Email Security Appliance

- Panoramica della soluzione x95 Security (ESA, WSA e SMA)

- Prodotti e servizi Cisco > Sicurezza > Cisco Email Security

- Annuncio di fine ciclo di vita e di vendita per gli accessori Cisco x170 e x80 per la gestione della sicurezza e-mail, web e contenuti

- Annuncio di fine ciclo di vita e di vendita delle appliance hardware Cisco X90 per la gestione di e-mail, Web e sicurezza

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems