Sommario

Introduzione

Premesse

Introduzione

Questo documento descrive in dettaglio il messaggio di errore "Errore 61".

Contributo di Stephan Fiebrandt e Chris Haag, Cisco TAC Engineers.

Premesse

Quando un dispositivo Cisco Email Security non è in grado di recapitare un messaggio a causa di un errore di rete, è possibile che vengano visualizzati due messaggi di errore diversi. L'errore 61 indica che non vi è alcun server attivo sull'IP di destinazione. Se l'appliance è stata spenta e si è tentato di recapitare messaggi di posta elettronica da un'altra appliance Cisco Content Security, questo è il messaggio di registro.

Connection Error: DCID: 15242613 IP: 192.168.1.1 port: 25 details: [Errno 61] Connection refused interface: 1.1.1.1 reason: network error

Se la connessione è TCPREFUSED, verrà visualizzato l'errore 54.