Sommario

Introduzione

Come determinare quale versione del software è in esecuzione sull'accessorio?

Pagina di accesso interfaccia Web

Pagina Stato del sistema nell'interfaccia Web

Pagina Aggiorna nell'interfaccia Web

Opzioni dell'interfaccia della riga di comando

Introduzione

In questo documento viene descritto come identificare la versione di AsyncOS in esecuzione su Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA) o Security Management Appliance (SMA).

Come determinare quale versione del software è in esecuzione sull'accessorio?

Quando si ha a che fare con il supporto Cisco, è possibile che venga richiesto di specificare la versione di AsyncOS in esecuzione sull'accessorio.  La versione AsyncOS può essere identificata da una delle posizioni elencate di seguito:

- Pagina di accesso all'interfaccia Web.

- Pagina "Stato del sistema" nell'interfaccia Web.

- Pagina "Aggiorna" nell'interfaccia Web.

- Opzioni dell'interfaccia della riga di comando.

Pagina di accesso interfaccia Web

Quando si accede a un accessorio, nella schermata di accesso viene visualizzata la versione sotto la descrizione dell'accessorio e sopra il campo "Nome utente".

Pagina Stato del sistema nell'interfaccia Web

Dopo aver effettuato l'accesso all'accessorio, le informazioni sulla versione sono disponibili nella pagina "Stato del sistema".  Di seguito sono indicate le direzioni specifiche dell'accessorio.

- ESA

- Selezionare "Monitor -> System Status" (Monitor -> Stato del sistema) dal menu.

- Nella sezione "Stato del sistema" cercare "Sistema operativo".

- WSA

- Selezionare "Reporting -> System Status" (Segnalazione -> Stato sistema) dal menu.

- Cercare "Versione" nella sezione "Configurazione corrente".

- SMA

- Selezionare "Management Appliance -> Centralized Services -> System Status" (Appliance di gestione -> Servizi centralizzati -> Stato sistema) dal menu.

- Nella sezione "System Information" (Informazioni sul sistema), cercare "Operating System" (Sistema operativo).

Pagina Aggiorna nell'interfaccia Web

Dopo aver effettuato l'accesso all'accessorio, le informazioni sulla versione sono disponibili nella pagina Aggiornamento.  Di seguito sono indicate le direzioni specifiche dell'accessorio.

- ESA

- Selezionare "System Administration -> System Upgrade" dal menu.

- Per informazioni sulla versione AsyncOS corrente, vedere la sezione "Upgrade System" (Sistema di aggiornamento).

- WSA

- Selezionare "System Administration -> System Upgrade" dal menu.

- Per informazioni sulla versione AsyncOS corrente, vedere la sezione "Upgrade System" (Sistema di aggiornamento).

- SMA

- Selezionare "Management Appliance -> System Administration -> System Upgrade" (Appliance di gestione -> Amministrazione di sistema -> Aggiornamento sistema) dal menu.

- Per informazioni sulla versione AsyncOS corrente, vedere la sezione "Upgrade System" (Sistema di aggiornamento).

Opzioni dell'interfaccia della riga di comando

Nell'interfaccia della riga di comando sono disponibili due opzioni che consentono di visualizzare la versione corrente in esecuzione, come indicato di seguito

Utilizzando il comando "version" (evidenziato in giallo di seguito):

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

Utilizzando il comando "ipcheck" (evidenziato in giallo):

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05