Sommario

Domanda:

Risposta.

Domanda:

Qual è la dimensione massima dei messaggi che Cisco ESA accetterà?

Risposta.

La dimensione massima dei messaggi accettata da Cisco ESA è 250 MB.

Nota: La possibilità di ricevere messaggi di grandi dimensioni non implica che i messaggi di grandi dimensioni vengano effettivamente recapitati dal mittente. La maggior parte dei sistemi di posta ha un limite massimo di circa 30 MB.