Sommario

Introduzione

Come modificare le dimensioni massime dei messaggi per la posta in arrivo?

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo che consente di modificare le dimensioni massime dei messaggi per la posta in arrivo su Cisco Email Security Appliance (ESA).

Come modificare le dimensioni massime dei messaggi per la posta in arrivo?

La dimensione massima predefinita dei messaggi in ingresso è 10 MB per la maggior parte dei criteri di flusso della posta. Il criterio Flusso di posta attendibile è impostato su 100 MB. La dimensione massima del messaggio include il corpo del messaggio ed eventuali allegati.

Nota: I criteri del flusso di posta, ad esempio la panoramica HAT, sono specifici di un listener. Se si dispone di più listener, è necessario assicurarsi di scegliere il listener corretto. Ad esempio, se si desidera modificare le dimensioni massime dei messaggi per la posta in arrivo, selezionare Mail Policies > Mail Flow Policies e scegliere il listener In entrata.

Il criterio predefinito si applica alla posta in uscita se è stato configurato un solo listener per entrambi i listener. Se sono stati configurati listener distinti per i messaggi e-mail in entrata e in uscita, le impostazioni predefinite sono diverse per entrambi i listener e devono essere configurate in modo indipendente.

Completare questa procedura per modificare la dimensione massima dei messaggi in un criterio aziendale di 20mb per la posta in arrivo:

1. Selezionare Mail Policies > Mail Flow Policies (Policy di posta > Criteri flusso di posta).

2. Fare clic su Parametri criteri predefiniti.

3. Individuare il valore Max. Dimensione messaggio: e modificare il valore personalizzato a 20M.

4. Fare clic su Invia.

5. Fare clic su Conferma modifiche.

Nota: Nella sezione Criteri di flusso della posta è possibile fare clic su Accettato, Limitato, Bloccato e Attendibile per immettere un valore personalizzato, se lo si desidera.