Sommario

Domanda

Domanda

Come personalizzare le pagine Notifica utente finale su Cisco Web Security Appliance (WSA)?

Le pagine EUN (End User Notification) o block personalizzate sono disponibili nelle build AsyncOS 5.5.1 e successive. Gli amministratori possono caricare le rispettive pagine EUN personalizzate tramite FTP nelle directory in configuration -> eun. Inizialmente le sottodirectory in configurazione > eun conterranno tutte le pagine EUN standard nelle rispettive directory di lingua, ad esempio configuration/eun/{language}. Gli amministratori possono caricare le pagine EUN personalizzate tramite FTP e sostituire le pagine EUN standard.

Impostare pagine EUN personalizzate per la prima volta:

- Carica tutte le pagine EUN personalizzate tramite FTP nella cartella corrispondente

- Configurare WSA per l'utilizzo di pagine EUN personalizzate dalla CLI utilizzando il comando: advancedproxyconfig > EUN > Scegli "Usa pagine EUN personalizzate"

- Eseguire il commit delle modifiche utilizzando il comando CLI - commit

Passaggi per caricare la pagina EUN:

Di seguito sono riportati, ad esempio, i passaggi necessari per modificare la pagina degli errori DNS in WSA in inglese:

1. FTP sull'interfaccia di gestione WSA - ftp admin@<WSA_host_name_or_IP>

2. Selezionare la directory: configuration > eun > it.

3. Scaricare e modificare la pagina ERR_DNS_FAIL o creare una nuova pagina ERR_DNS_FAIL.

4. Caricare la pagina ERR_DNS_FAIL modificata nella cartella configuration > eun > en.

Dopo il caricamento, accedere all'interfaccia CLI. Utilizzare quindi l'opzione Usa pagine EUN personalizzate. Se questa opzione è già abilitata, utilizzare il comando Refresh EUN pages per rendere effettive le pagine EUN personalizzate caricate.

Passaggi per modificare una pagina EUN esistente:

Per modificare le pagine EUN personalizzate esistenti, eseguire la procedura seguente:

- Caricare la pagina EUN modificata nella directory appropriata: configurazione > eun > it

- Aggiornare le pagine EUN utilizzando il comando CLI: advancedproxyconfig > EUN > Aggiorna pagine EUN

È necessario aggiornare le pagine EUN perché il proxy carica in memoria l'ultima pagina EUN quando viene visualizzata inizialmente. Qualsiasi pagina modificata mentre il proxy è in esecuzione non è valida finché il proxy non viene ricaricato con la pagina aggiornata.