Sommario

Introduzione

In questo documento vengono descritte le best practice relative all'installazione, alla migrazione e alla configurazione dall'hardware ESA/SMA a Virtual ESA/SMA.

Fasi essenziali

Passaggio 1. Scaricare l'immagine ESA virtuale e installare la VM

Prima di poter migrare la configurazione, si consiglia di eseguire un gateway di posta elettronica sicuro (ESA)/appliance di gestione della sicurezza (SMA) virtuale sulla stessa versione AsyncOS dell'hardware. È possibile scegliere la versione di AsyncOS più vicina alla versione in esecuzione sull'accessorio e aggiornarla successivamente, se necessario, oppure scaricare la versione più recente di AsyncOS.

Sono supportate le distribuzioni su queste piattaforme: Microsoft Hyper-V, Keyboard/Video/Mouse (KVM) e VMWare ESXi. Per ulteriori informazioni, consultare la guida all'installazione: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf.

È possibile scaricare l'immagine virtuale dal seguente collegamento: https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/15.0.0.

Passaggio 2. Ottenere le licenze per l'ESA/SMA virtuale

Per poter aggiornare l'ESA/SMA virtuale, è necessario innanzitutto installare le relative licenze. È possibile condividere le licenze esistenti dall'hardware con la nuova ESA virtuale (entrambe le ESA possono funzionare insieme).

Per le licenze Traditional, una volta che la licenza fisica è stata condivisa per vESA/vSMA e si è ricevuta la licenza, aprire il file ricevuto con NotePad++ o WordPad,.XML. Selezionare all, quindi copiare/incollare tramite la CLI vESA/vSMA utilizzando il loadlicense comando. Fare riferimento al collegamento per ulteriori dettagli: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html.

Per le licenze Smart, aggiungere il nuovo vESA/vSMA nello smart account, una volta generato il token, registrare i dispositivi secondo il processo indicato nell'articolo: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/214614-smart-licensing-overview-and-best-practi.html.

Passaggio 3. Aggiornare l'ESA/SMA virtuale alla versione AsyncOS esatta dell'ESA/SMA hardware (se necessario)

L'hardware e l'appliance virtuale devono trovarsi nella stessa versione prima della migrazione. Per aggiornare l'ESA alla versione corretta, è possibile controllare la matrice di compatibilità per l'SMA e l'ESA sul link indicato: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma_all/email-compatibility/index.html.

Passaggio 4. Migrazione della configurazione esistente dall'ESA/SMA hardware all'ESA/SMA virtuale

L'ESA/SMA virtuale può essere configurato nei modi seguenti:

- Configurare i dispositivi da zero se l'hardware esistente sta per raggiungere la fine del ciclo di vita (EOL)/fine del supporto (EOS) o se è installata l'immagine vESA/SMA aggiornata o se è necessario configurare più dispositivi.

- Se il dispositivo hardware è già presente nel cluster, aggiungere il nuovo vESA/vSMA al cluster. I nuovi dispositivi ottengono una copia della configurazione esistente dal cluster.

- Se il dispositivo hardware è un dispositivo standalone, abilitare la configurazione del cluster e aggiungere il nuovo ESA/SMA virtuale al cluster per ottenere una copia della configurazione esistente.

Nota: dopo che l'ESA/SMA virtuale ha ottenuto la configurazione corrente, è possibile scegliere di disconnettere i dispositivi dal cluster o di mantenerli così come sono in base ai requisiti. È possibile rimuovere il dispositivo hardware dalla configurazione del cluster e rimuovere le autorizzazioni.

Passaggio 5. Correggere il server aggiornato sull'ESA/SMA virtuale

L'ESA/SMA virtuale e hardware utilizzano server di aggiornamento diversi e, dopo la migrazione della configurazione, il server cambia. Per poter aggiornare ulteriormente vESA/vSMA, è possibile correggere il server tramite la CLI di vESA/vSMA procedendo come segue:

- Eseguire il comando updateconfig, quindi il sottocomando dynamichost.

- Cambiare il server in update−manifests.sco.cisco.com:443.

- Eseguire il commit delle modifiche.

Per ulteriori domande frequenti sulla migrazione, fare riferimento al collegamento: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/215466-esa-sma-virtual-deployment-faq.pdf.