Sommario

Introduzione

Problema

Problema di reindirizzamento del browser

Descrizione

Sintomi

Identificazione del problema

Soluzione

Problema di riscrittura URL

Descrizione

Sintomi

Identificazione del problema

Soluzioni

Ulteriori informazioni

Documentazione di Cisco Secure Email Gateway

Documentazione su Secure Email Cloud Gateway

Documentazione di Cisco Secure Email e Web Manager

Documentazione del prodotto Cisco Secure

Introduzione

Questo documento descrive un problema con i messaggi di posta elettronica crittografati del servizio Cisco Secure Email Encryption (in precedenza Cisco Registered Envelope Service) se l'entità che riceve i messaggi ha un gateway di posta elettronica sicuro Mimecast e le riscritture degli URL sono abilitate.

Problema

Per quanto riguarda l'integrazione di Mimecast e Cisco Secure Email Encryption, sono stati osservati due comportamenti distinti nel campo.

- Mimecast trasforma la barra rovesciata in una barra in avanti, con conseguente errore di reindirizzamento del browser.

- Mimecast riscrive l'URL nell'allegato e danneggia il payload.

Problema di reindirizzamento del browser

Descrizione

Mimecast Secure Email Gateway cambia la barra rovesciata in una barra in avanti nell'allegato securedoc.html, che danneggia il payload e impedisce agli utenti finali di aprire i messaggi.

Sintomi

I sintomi generali includono utenti finali che non sono in grado di immettere la password o che il campo della password genera errori.

Identificazione del problema

1. Chiedere agli utenti finali interessati di condividere il file securedoc.html

2. Aprire il file securedoc.html nell'editor di testo desiderato (ad esempio, Notepad++) o condividerlo con Cisco TAC e cercare la stringa: ReindirizzamentoBrowser

3. Esaminare l'URL completo con BrowserRedirect e verificare se alla fine è presente una barra rovesciata o avanti.

r. URL corretto (termina con una barra rovesciata) - java.sun.com/webapps/getjava/BrowserRedirect\

b. URL con problemi (termina con una barra) - java.sun.com/webapps/getjava/BrowserRedirect/

4. Un URL non corretto termina con una barra e ci consente di confermare il comportamento che causa il problema.

Soluzione

1. È stato rilasciato un aggiornamento del motore di crittografia (PXE) che include una correzione che risolve il problema. Eseguire updatenow force dalla CLI per attivare l'aggiornamento.

(Machine esa.example.com)> updatenow force

Success - Force update for all components requested

2. Una volta avviato un aggiornamento, è possibile utilizzare il comando encryptionstatus per verificare che l'aggiornamento sia stato applicato.

(Machine esa.example.com)> encryptionstatus

Component Version Last Updated

PXE Engine 8.1.5.007 29 Jul 2022 16:58 (GMT +00:00)

Domain Mappings File 1.0.0 Never updated

3. Se l'operazione ha esito positivo, l'output del modulo di gestione PXE visualizza la data e l'ora correnti.

(Machine esa.example.com)> encryptionstatus

Component Version Last Updated

PXE Engine 8.1.5.007 29 Jul 2022 16:58 (GMT +00:00)

Domain Mappings File 1.0.0 Never updated

Problema di riscrittura URL

Descrizione

Mimecast Secure Email Gateway riscrive gli URL nell'allegato securedoc.html, danneggiando il payload e impedendo agli utenti di aprire i messaggi.

Sintomi

I sintomi generali includono utenti finali che non sono in grado di immettere la password o che il campo della password genera errori.

Identificazione del problema

1. Chiedere agli utenti finali interessati di condividere il file securedoc.html

2. Aprire il file securedoc.html nell'editor di testo desiderato (ad esempio, Notepad++) o condividerlo con Cisco TAC e cercare la stringa: protect-us.mimecast.com

3. Esaminare gli URL riscritti e fare riferimento all'immagine per un confronto prima e dopo il confronto.

4. Quando l'allegato securedoc.html viene inviato tramite Mimecast Secure Email Gateway, gli URL a cui si fa riferimento vengono riscritti in modo errato, causando l'interruzione della sintassi HTML. Per questo motivo, gli utenti finali non sono in grado di aprire le e-mail crittografate.

Ad esempio:

https://res.cisco.com:443/websafe/help?topic=AddrNotShown',{'localeUI':getLocale()}) viene riscritto in https://protect-us.mimecast.com/s/fQ-lCkRMXRUn3B5DDIQIC_L?domain=res.cisco.com':getLocale()}). Come si può vedere, dopo la riscrittura degli URL il campo localeUI viene rimosso.

Soluzioni

1. Inoltra l'e-mail in questione a mobile@res.cisco.com. Una volta ricevuti, gli utenti finali potrebbero fare clic sul link e decrittografare correttamente l'e-mail.

o

2. Attivare la funzione Easy Open. I messaggi di posta elettronica crittografati verrebbero inviati ai destinatari con un collegamento di visualizzazione nel corpo del messaggio. Gli utenti finali potranno quindi cliccare sul link e decriptare l'e-mail.

o

3. Ignorare il dominio del mittente di res.cisco.com su Mimecast Secure Email Gateway.

Ulteriori informazioni

Documentazione di Cisco Secure Email Gateway

- Note sulla release

- Guida dell'utente

- Guida di riferimento CLI

- Guide alla programmazione API per Cisco Secure Email Gateway

- Open Source utilizzato in Cisco Secure Email Gateway

- Guida all'installazione di Cisco Content Security Virtual Appliance (include vESA)

Documentazione su Secure Email Cloud Gateway

- Note sulla release

- Guida dell'utente

Documentazione di Cisco Secure Email e Web Manager

- Note sulla versione e matrice di compatibilità

- Guida dell'utente

- Guide alla programmazione API per Cisco Secure Email e Web Manager

- Guida all'installazione di Cisco Content Security Virtual Appliance (include vSMA)

Documentazione del prodotto Cisco Secure

- Architettura di denominazione del portafoglio Cisco Secure