Sommario

Introduzione

Passaggi per eseguire i controlli del file system

Introduzione

In questo documento vengono descritti i passaggi necessari per eseguire il controllo del file system sul server Cyber Vision Center. È applicabile ai treni software 4.x.

Passaggi per eseguire i controlli del file system

1. Riavviare il server centrale e avviarlo in modalità di salvataggio premendo TAB quando viene visualizzato il testo seguente:

2. Viene visualizzato il seguente menu di avvio:

3. Digitare il comando "SBS-factory" come illustrato in precedenza

4. Inserire nome utente e password.

Nome utente: root

Password: sentryo69!

5. Smontare il file system

cd /

umount -f /dev/disk/by-label/SBS-Data

6. Eseguire il comando fsck

fsck.ext4 -v -f -y /dev/disk/by-label/SBS-Data

L'output finale sarà simile a questo a seconda del file system nella distribuzione

Se il server continua a segnalare errori, aprire una richiesta del servizio TAC per un'ulteriore diagnosi.