Sommario

Introduzione

File di log e di diagnostica

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per raccogliere i log sulla soluzione Cyber Vision. Cisco Cyber Vision è stato progettato specificamente per le organizzazioni industriali, al fine di ottenere piena visibilità sulle loro reti industriali e fornire informazioni precise sulla postura di sicurezza dell'OT, in modo da creare infrastrutture sicure, garantire la conformità alle normative e applicare policy di sicurezza per controllare i rischi.

File di log e di diagnostica

Dalla CLI di Center

1.    Per recuperare l'elenco dei sensori e i relativi ID, digitare il comando

sbs sensor list

2.    Per generare il file di diagnostica digitare il comando

sbs diag

È inoltre possibile utilizzare il comando 'sbs diag' con altre opzioni in base alle esigenze di risoluzione dei problemi.

3.    Per recuperare i registri per un sensore registrato, digitare il comando

sbs sensor log

Dall'interfaccia grafica centrale

Passare a Amministrazione → Sensori → Gestione e acquisire uno screenshot. Fornisce la connessione, lo stato del provisioning e la modalità di acquisizione.

Dal sensore

1.    Sul sensore, dalla pagina Local Manager nella GUI:

r.    Informazioni sul sistema

b.    Dalla pagina Risoluzione dei problemi del sistema, selezionare "Generate snapshot file", quindi fare clic su "download".

2.    Dalla GUI, selezionare System statistics > Sensors > Generate Diagnostic (Statistiche di sistema > Sensori > Genera diagnostica), oppure dalla CLI, usare "sbs diag" (diagnostica sbs).

Il file di diagnostica verrà generato nella directory /data/tmp/sbs-diag-export-<timestamp>.tgz.

3.    Dalla CLI dei sensori (come IC3000), raccogliere

r.    Show version

b.    Show interfaces

c.    Mostra riepilogo iox