Sommario

Introduzione

D. Come modificare le impostazioni di rete in Cyber Vision Center

Opzione n. 1

Opzione n. 2

Verifica dello stato della rete

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per modificare le impostazioni di rete in un Cyber Vision Center dopo l'installazione. È applicabile ai treni software 3.x e 4.x.

D. Come modificare le impostazioni di rete in Cyber Vision Center

R.   Ci sono due modi per raggiungere questo obiettivo.

Opzione n. 1

Dalla CLI centrale, digitare il comando seguente (sarà necessario l'accesso alla directory principale)

sbs-netconf

Verrà avviata la procedura guidata per apportare le modifiche alla configurazione. A tale scopo, è possibile selezionare l'interfaccia desiderata.

Opzione n. 2

Passare alla directory /data/etc/systemd/network dalla CLI del server.

I file seguenti devono essere modificati a seconda dell'interfaccia che richiede la modifica.

- 00-eth0-static.network (Interfaccia di accesso - Web)

- 00-eth1-static.network (Interfaccia di raccolta - Sensori)

Esempio di contenuto nel file di configurazione dell'interfaccia eth0:

Verifica dello stato della rete

Dalla CLI, ottenere l'accesso root utilizzando ‘sudo -i’

1. Per visualizzare la configurazione sull'interfaccia di rete, utilizzare ifconfig <Interface>

ifconfig eth0

2. Per visualizzare la tabella di routing IP in formato numerico completo, utilizzare
route -n