Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Esempio di rete

Configurazione

Soluzione 1 - Utilizzo del gruppo L2L predefinito

Configurazione ASA statica

ASA dinamica

Soluzione 2 - Creazione di un gruppo di tunnel definito dall'utente

Configurazione ASA statica

Configurazione ASA dinamica

Verifica

Sull'appliance ASA statica

Sull'appliance ASA dinamica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un tunnel VPN IKEv2 (Internet Key Exchange versione 2) da sito a sito tra due appliance ASA (Adaptive Security Appliance), in cui un'appliance ASA ha un indirizzo IP dinamico e l'altra ha un indirizzo IP statico.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- ASA versione 5505

- ASA versione 9.1(5)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

È possibile impostare questa configurazione in due modi:

- Con il gruppo di tunnel DefaultL2LGroup

- Con un gruppo di tunnel denominato

La differenza di configurazione più grande tra i due scenari è che l'ID ISAKMP (Internet Security Association) e l'ID del protocollo ISAKMP (Key Management Protocol) vengono utilizzati dall'appliance ASA remota. Quando si usa DefaultL2LGroup sull'appliance ASA statica, l'ID ISAKMP del peer deve essere l'indirizzo. Tuttavia, se si usa un gruppo di tunnel denominato, l'ID ISAKMP del peer deve essere lo stesso nome del gruppo di tunnel usando questo comando:

crypto isakmp identity key-id

Il vantaggio dell'utilizzo di gruppi di tunnel denominati sull'appliance ASA statica è che quando si utilizza il gruppo L2L predefinito, la configurazione sulle appliance ASA dinamiche remote, che include le chiavi già condivise, deve essere identica e non consente una grande granularità con l'impostazione dei criteri.

Esempio di rete

Configurazione

In questa sezione viene descritta la configurazione di ciascuna ASA a seconda della soluzione che si decide di usare.

Soluzione 1 - Utilizzo del gruppo L2L predefinito

Questo è il modo più semplice per configurare un tunnel LAN-LAN (L2L) tra due appliance ASA quando un'appliance ASA ottiene il proprio indirizzo in modo dinamico. Il gruppo DefaultL2L è un gruppo di tunnel preconfigurato sull'appliance ASA e tutte le connessioni che non corrispondono esplicitamente a un particolare gruppo di tunnel appartengono a questa connessione. Poiché l'appliance ASA dinamica non ha un indirizzo IP predeterminato costante, significa che l'amministratore non può configurare l'appliance ASA statis per consentire la connessione su un gruppo di tunnel specifico. In questo caso, è possibile utilizzare il gruppo DefaultL2L per consentire le connessioni dinamiche.

Suggerimento: con questo metodo, l'aspetto negativo è che tutti i peer avranno la stessa chiave precondivisa, in quanto è possibile definire una sola chiave precondivisa per gruppo di tunnel e tutti i peer si connetteranno allo stesso gruppo di tunnel DefaultL2LGroup.

Configurazione ASA statica

interface Ethernet0/0

nameif inside

security-level 100

IP address 172.30.2.6 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/3

nameif Outside

security-level 0

IP address 207.30.43.15 255.255.255.128

!

boot system disk0:/asa915-k8.bin

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal Site2Site

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-1

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES256

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES192

protocol esp encryption aes-192

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES

protocol esp encryption aes

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal 3DES

protocol esp encryption 3des

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal DES

protocol esp encryption des

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto engine large-mod-accel

crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite

crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 10 set IKEv2 ipsec-proposal AES256

AES192 AES 3DES DES

crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set ikev1 transform-set

ESP-AES-128-SHA ESP-AES-128-MD5 ESP-AES-192-SHA ESP-AES-192-MD5 ESP-AES-

256-SHA ESP-AES-256-MD5 ESP-3DES-SHA ESP-3DES-MD5 ESP-DES-SHA ESP-DES-MD5

crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set IKEv2 ipsec-proposal AES256

AES192 AES 3DES DES

crypto map Outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP

crypto map Outside_map interface Outside

crypto IKEv2 policy 2

encryption aes-256

integrity sha512

group 24

prf sha512

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 3

encryption aes-256

integrity sha group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 10

encryption aes-192

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 20

encryption aes

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 30

encryption 3des

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 40

encryption des

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 enable inside client-services port 443

crypto IKEv2 enable Outside client-services port 443

group-policy Site2Site internal

group-policy Site2Site attributes

vpn-idle-timeout none

vpn-session-timeout none

vpn-filter none

vpn-tunnel-protocol IKEv2

tunnel-group DefaultL2LGroup general-attributes

default-group-policy Site2Site

tunnel-group DefaultL2LGroup ipsec-attributes

IKEv2 remote-authentication pre-shared-key *****

IKEv2 local-authentication pre-shared-key *****

In Adaptive Security Device Manager (ASDM) è possibile configurare il gruppo L2L predefinito come mostrato di seguito:

ASA dinamica

interface Ethernet0/0

switchport access vlan 2

!

interface Ethernet0/1

!

interface Ethernet0/2

!

interface Ethernet0/3

!

interface Ethernet0/4

!

interface Ethernet0/5

!

interface Ethernet0/6

!

interface Ethernet0/7

!

interface Vlan1

nameif inside

security-level 100

IP address 172.16.1.1 255.255.255.224

!

interface Vlan2

nameif outside

security-level 0

IP address dhcp setroute

!

ftp mode passive

object network NETWORK_OBJ_172.16.1.0_24

subnet 172.16.1.0 255.255.255.0

object-group network DM_INLINE_NETWORK_1

network-object object 10.0.0.0

network-object object 172.0.0.0

access-list outside_cryptomap extended permit IP 172.16.1.0 255.255.255.0

object-group DM_INLINE_NETWORK_1

nat (inside,outside) source static NETWORK_OBJ_172.16.1.0_24 NETWORK_OBJ_

172.16.1.0_24 destination static DM_INLINE_NETWORK_1 DM_INLINE_NETWORK_1

nat (inside,outside) source dynamic any interface

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal Site2Site

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-1

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal DES

protocol esp encryption des

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal 3DES

protocol esp encryption 3des

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES

protocol esp encryption aes

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES192

protocol esp encryption aes-192

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES256

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite

crypto map outside_map 1 match address outside_cryptomap

crypto map outside_map 1 set pfs group5

crypto map outside_map 1 set peer 198.51.100.1

crypto map outside_map 1 set ikev1 phase1-mode aggressive group5

crypto map outside_map 1 set IKEv2 ipsec-proposal Site2Site

crypto map outside_map interface outside

crypto IKEv2 policy 2

encryption aes-256

integrity sha512

group 24

prf sha512

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 3

encryption aes-256

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 10

encryption aes-192

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 20

encryption aes

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 30

encryption 3des

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 40

encryption des

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 enable outside

management-access inside

group-policy GroupPolicy_198.51.100.1 internal

group-policy GroupPolicy_198.51.100.1 attributes

vpn-tunnel-protocol IKEv2

tunnel-group 198.51.100.1 type ipsec-l2l

tunnel-group 198.51.100.1 general-attributes

default-group-policy GroupPolicy_198.51.100.1

tunnel-group 198.51.100.1 ipsec-attributes

ikev1 pre-shared-key *****

IKEv2 remote-authentication pre-shared-key *****

IKEv2 local-authentication pre-shared-key *****

Su ASDM, è possibile utilizzare la procedura guidata standard per impostare il profilo di connessione appropriato oppure è sufficiente aggiungere una nuova connessione e seguire la procedura standard.

Soluzione 2 - Creazione di un gruppo di tunnel definito dall'utente

Questo metodo richiede una configurazione leggermente maggiore, ma consente una maggiore granularità. Ogni peer può disporre di criteri separati e di una chiave già condivisa. In questo caso, tuttavia, è importante modificare l'ID ISAKMP nel peer dinamico in modo che utilizzi un nome anziché un indirizzo IP. In questo modo, l'appliance ASA statica può far corrispondere la richiesta di inizializzazione ISAKMP in arrivo al gruppo di tunnel corretto e usare i criteri corretti.

Configurazione ASA statica

interface Ethernet0/0

nameif inside

security-level 100

IP address 172.16.0.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/3

nameif Outside

security-level 0

IP address 198.51.100.1 255.255.255.128

!

boot system disk0:/asa915-k8.bin

object-group network DM_INLINE_NETWORK_1

network-object object 10.0.0.0

network-object object 172.0.0.0

access-list Outside_cryptomap_1 extended permit IP object-group DM_INLINE_NETWORK_

1 172.16.1.0 255.255.255.0

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal Site2Site

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-1

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES256

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES192

protocol esp encryption aes-192

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal AES

protocol esp encryption aes

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal 3DES

protocol esp encryption 3des

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto ipsec IKEv2 ipsec-proposal DES

protocol esp encryption des

protocol esp integrity sha-1 md5

crypto engine large-mod-accel

crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite

crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set ikev1 transform-set

ESP-AES-128-SHA ESP-AES-128-MD5 ESP-AES-192-SHA ESP-AES-192-MD5 ESP-AES-256-

SHA ESP-AES-256-MD5 ESP-3DES-SHA ESP-3DES-MD5 ESP-DES-SHA ESP-DES-MD5

crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set IKEv2 ipsec-proposal

AES256 AES192 AES 3DES DES

crypto dynamic-map DynamicSite2Site1 4 match address Outside_cryptomap_1

crypto dynamic-map DynamicSite2Site1 4 set IKEv2 ipsec-proposal Site2Site

crypto map Outside_map 65534 ipsec-isakmp dynamic DynamicSite2Site1

crypto map Outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP

crypto map Outside_map interface Outside

crypto IKEv2 policy 2

encryption aes-256

integrity sha512

group 24

prf sha512

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 3

encryption aes-256

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 10

encryption aes-192

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 20

encryption aes

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 30

encryption 3des

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 policy 40

encryption des

integrity sha

group 5 2

prf sha

lifetime seconds 86400

crypto IKEv2 enable Outside client-services port 443

management-access inside

group-policy GroupPolicy4 internal

group-policy GroupPolicy4 attributes

vpn-tunnel-protocol IKEv2

tunnel-group DynamicSite2Site1 type ipsec-l2l

tunnel-group DynamicSite2Site1 general-attributes

default-group-policy GroupPolicy4

tunnel-group DynamicSite2Site1 ipsec-attributes

IKEv2 remote-authentication pre-shared-key *****

IKEv2 local-authentication pre-shared-key *****

In ASDM, il nome del profilo di connessione è un indirizzo IP per impostazione predefinita. Quindi, quando lo create, dovete cambiarlo per dargli un nome, come mostrato nello screenshot qui:

Configurazione ASA dinamica

La configurazione dell'ASA dinamica è quasi identica in entrambe le soluzioni con l'aggiunta di un comando, come mostrato di seguito:

crypto isakmp identity key-id DynamicSite2Site1

Come descritto sopra, per impostazione predefinita l'ASA usa l'indirizzo IP dell'interfaccia a cui è mappato il tunnel VPN come ID della chiave ISAKMP. Tuttavia, in questo caso, l'ID della chiave sull'appliance ASA dinamica è uguale al nome del gruppo di tunnel sull'appliance ASA statica. Pertanto, su ogni peer dinamico, l'ID della chiave sarà diverso e sarà necessario creare un gruppo di tunnel corrispondente sull'appliance ASA statica con il nome corretto.

Sull'appliance ASDM, è possibile configurare la porta come mostrato in questa schermata:

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Sull'appliance ASA statica

Di seguito viene riportato il risultato del comando show crypto IKEv2 sa det:

IKEv2 SAs:

Session-id:132, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id                 Local                Remote     Status         Role

1574208993     198.51.100.1/4500    203.0.113.134/4500      READY    RESPONDER

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:24, Auth sign: PSK,

Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/352 sec

Session-id: 132

Status Description: Negotiation done

Local spi: 4FDFF215BDEC73EC       Remote spi: 2414BEA1E10E3F70

Local id: 198.51.100.1

Remote id: DynamicSite2Site1

Local req mess id: 13             Remote req mess id: 17

Local next mess id: 13            Remote next mess id: 17

Local req queued: 13              Remote req queued: 17

Local window: 1                   Remote window: 1

DPD configured for 10 seconds, retry 2

NAT-T is detected  outside

Child sa: local selector  172.0.0.0/0 - 172.255.255.255/65535

remote selector 172.16.1.0/0 - 172.16.1.255/65535

ESP spi in/out: 0x9fd5c736/0x6c5b3cc9

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

Di seguito viene riportato il risultato del comando show crypto ipsec sa:

interface: Outside

Crypto map tag: DynamicSite2Site1, seq num: 4, local addr: 198.51.100.1

access-list Outside_cryptomap_1 extended permit IP 172.0.0.0 255.0.0.0

172.16.1.0 255.255.255.0

local ident (addr/mask/prot/port): (172.0.0.0/255.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.1.0/255.255.255.0/0/0)

current_peer: 203.0.113.134

#pkts encaps: 1, #pkts encrypt: 1, #pkts digest: 1

#pkts decaps: 12, #pkts decrypt: 12, #pkts verify: 12

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 1, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 198.51.100.1/4500, remote crypto endpt.:

203.0.113.134/4500

path mtu 1500, ipsec overhead 82(52), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: 6C5B3CC9

current inbound spi : 9FD5C736

inbound esp sas:

spi: 0x9FD5C736 (2681587510)

transform: esp-aes-256 esp-sha-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel,  NAT-T-Encaps, IKEv2, }

slot: 0, conn_id: 1081344, crypto-map: DynamicSite2Site1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4193279/28441)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00001FFF

outbound esp sas:

spi: 0x6C5B3CC9 (1817918665)

transform: esp-aes-256 esp-sha-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel,  NAT-T-Encaps, IKEv2, }

slot: 0, conn_id: 1081344, crypto-map: DynamicSite2Site1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (3962879/28441)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

Sull'appliance ASA dinamica

Di seguito viene riportato il risultato del comando show crypto IKEv2 sa detail:

IKEv2 SAs:

Session-id:11, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id                 Local                Remote     Status         Role

1132933595   192.168.50.155/4500     198.51.100.1/4500      READY    INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:24, Auth sign: PSK,

Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/267 sec

Session-id: 11

Status Description: Negotiation done

Local spi: 2414BEA1E10E3F70       Remote spi: 4FDFF215BDEC73EC

Local id: DynamicSite2Site1

Remote id: 198.51.100.1

Local req mess id: 13             Remote req mess id: 9

Local next mess id: 13            Remote next mess id: 9

Local req queued: 13              Remote req queued: 9

Local window: 1                   Remote window: 1

DPD configured for 10 seconds, retry 2

NAT-T is detected inside

Child sa: local selector  172.16.1.0/0 - 172.16.1.255/65535

remote selector 172.0.0.0/0 - 172.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0x6c5b3cc9/0x9fd5c736

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

Di seguito viene riportato il risultato del comando show crypto ipsec sa:

interface: outside

Crypto map tag: outside_map, seq num: 1, local addr: 192.168.50.155

access-list outside_cryptomap extended permit IP 172.16.1.0 255.255.255.0

172.0.0.0 255.0.0.0

local ident (addr/mask/prot/port): (172.16.1.0/255.255.255.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.0.0.0/255.0.0.0/0/0)

current_peer: 198.51.100.1

#pkts encaps: 12, #pkts encrypt: 12, #pkts digest: 12

#pkts decaps: 1, #pkts decrypt: 1, #pkts verify: 1

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 12, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 192.168.50.155/4500, remote crypto endpt.:

198.51.100.1/4500

path mtu 1500, ipsec overhead 82(52), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: 9FD5C736

current inbound spi : 6C5B3CC9

inbound esp sas:

spi: 0x6C5B3CC9 (1817918665)

transform: esp-aes-256 esp-sha-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel,  NAT-T-Encaps, PFS Group 5, IKEv2, }

slot: 0, conn_id: 77824, crypto-map: outside_map

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4008959/28527)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000003

outbound esp sas:

spi: 0x9FD5C736 (2681587510)

transform: esp-aes-256 esp-sha-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel,  NAT-T-Encaps, PFS Group 5, IKEv2, }

slot: 0, conn_id: 77824, crypto-map: outside_map

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4147199/28527)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare lo strumento Output Interpreter per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare lo strumento Output Interpreter per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

- Deb crypto IKEv2 packet

- deb crypto IKEv2 internal