Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema rilevato quando si cerca di aggiornare Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) alla versione 8.4.7 o successive o alla versione 9.1.3 o successive. Fornisce inoltre il percorso di aggiornamento che consente di risolvere il problema.

Problema

Quando si tenta di aggiornare l'appliance ASA alle seguenti versioni:

- Versione 8.4.7 o versioni successive nella 8.4 train of code

- Versione 9.1.3 o successiva

viene visualizzato questo messaggio di errore:

No Cfg structure found in downloaded image file

Questo messaggio di errore viene generato quando la struttura dei file delle immagini binarie ASA è stata modificata nelle versioni 8.4.7 e 9.1.3. È necessario seguire un percorso di aggiornamento specifico.

Soluzione

Attenersi alla seguente procedura di aggiornamento della versione:

1. Individuare la versione corrente nella colonna Immagine ASA corrente.

2. Eseguire l'aggiornamento alla versione indicata nella colonna Primo aggiornamento.

3. Eseguire l'aggiornamento a una delle versioni elencate nella colonna Aggiornamento finale:

Immagine ASA corrente

Primo aggiornamento

Aggiornamento finale

8.2.x

8.4.6

8.4.7 o successivo, 9.1.3 o successivo

8.3.x

8.4.6

8.4.7 o successivo, 9.1.3 o successivo

da 8.4.1 a 8.4.4.10

8.4.6, 9.0.2

8.4.7 o successivo, 9.1.3 o successivo

8.5.x

9.0.2

9.1.3 o successiva

8.6.1

9.0.2

9.1.3 o successiva

9.0.1

9.0.2

9.1.3 o successiva

9.0.1.1 e successive

(per includere 9.0.2 e versioni successive)

Non applicabile

9.1.3 o successiva

9.1.1

9.1.2

9.1.3 o successiva

9.1.1.1 e successive

Non applicabile

9.1.3 o successiva

Nota: Se si esegue l'aggiornamento a una versione finale successiva alla versione 8.4.7 o alla versione 9.1.3, viene applicato lo stesso processo. È sufficiente sostituire l'immagine 8.4.7 o 9.1.3 nella colonna Aggiornamento finale con la versione finale a cui si effettuerà l'aggiornamento.