Sommario

Introduzione

Perché le voci dell'appliance ASA (Adaptive Security Appliance) hanno valori di inattività più lunghi rispetto ai timeout configurati?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega perché le voci xlate con valori di inattività sono più lunghe dei timeout configurati. Fornisce inoltre informazioni su come correlare e visualizzare i valori conn e xlate.

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

D. Perché le appliance ASA (Adaptive Security Appliance) hanno voci xlate con valori di inattività più lunghi rispetto ai timeout configurati?

R. Di seguito è riportato un esempio che mostra le voci xlate con valori di inattività più lunghi rispetto ai timeout configurati:

ASA#show xlate

26 in use, 16665 most used

Flags: D - DNS, e - extended, I - identity,

I - dynamic, r - portmap, s - static,

T - twice, N - net-to-net

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676 to outside:

192.0.2.3/54676 flags ri idle 1:48:12

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54397 to outside:

192.0.2.3/54397 flags ri idle 2:03:59

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54369 to outside:

192.0.2.3/54369 flags ri idle 2:04:26

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/56695 to outside:

192.0.2.3/56695 flags ri idle 0:09:22

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/55880 to outside:

192.0.2.3/55880 flags ri idle 0:33:12

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/54431 to outside:

192.0.2.3/54431 flags ri idle 2:03:23

timeout 0:00:30

Se una connessione è soggetta a traslazione (xlate) sull'appliance ASA, prima viene creata la traslazione, quindi viene creata la connessione e, infine, la connessione viene associata a tale traslazione. Il timeout di inattività di xlate inizia solo quando tutte le connessioni associate per l'xlate vengono terminate.

Se si correlano gli output di show xlate e show conn, si osserverà che i valori conn corrispondono ai valori xlate inattivi da più tempo del timeout configurato. Ecco un esempio.

Immettere il comando Port Address Translation (PAT) show xlate:

ASA# show xlate local port 54676

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676 to outside:192.0.2.3/54676 flags ri

idle 1:48:12 timeout 0:00:30

Quindi, specificare la porta nel comando show conn per trovare la voce di connessione associata:

ASA# show conn port 54676

TCP outside 192.168.22.3:443 events inside:10.20.33.2:54676, idle 0:03:52,

bytes 1807, flags UIO

Questa connessione è associata alla traduzione. La porta locale 54676 è la stessa per la connessione e la voce di conversione. Questa connessione TCP è presente finché non viene chiusa dal protocollo (pacchetti TCP FIN o reset) o finché non scade dall'ASA (dopo il timeout predefinito di 1 ora). Quando la connessione viene interrotta, viene eliminata anche la traduzione, ma l'eliminazione viene posticipata di alcuni secondi.

Informazioni correlate

- Cisco ASA serie 5500 Next-Generation Firewall

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems