Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione TLS ESMTP

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questa configurazione di esempio viene mostrato come configurare l'appliance ASA Security per accedere a un server di posta (SMTP) situato nella rete interna.

Fare riferimento alla versione ASA 8.3 e successive: Accesso al server di posta (SMTP) sull'esempio di configurazione della DMZ per ulteriori informazioni su come configurare l'appliance di sicurezza ASA per l'accesso a un server di posta/SMTP situato sulla rete DMZ.

Fare riferimento alla versione ASA 8.3 e successive: Esempio di configurazione dell'accesso al server di posta (SMTP) sulla rete esterna per configurare l'appliance di sicurezza ASA per l'accesso a un server di posta/SMTP sulla rete esterna.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) con versione 8.3 e successive.

- Cisco 1841 Router con software Cisco IOS® versione 12.4(20)T

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Nota: gli schemi di indirizzamento IP utilizzati in questa configurazione non sono legalmente instradabili su Internet. Si tratta degli indirizzi RFC 1918 utilizzati in un ambiente lab.

La configurazione della rete usata in questo esempio ha l'ASA con la rete interna (192.168.1.0/24) e la rete esterna (209.164.3.0/30). Il server di posta con indirizzo IP 209.64.3.5 si trova nella rete interna.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- ASA

- Router B

ASA

ASA#show run

: Saved

:

ASA Version 8.3(1)

!

hostname ASA

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

names

!

interface Ethernet0

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet1

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet2

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

!--- Define the IP address for the inside interface.

interface Ethernet3

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

!--- Define the IP address for the outside interface.

interface Ethernet4

nameif outside

security-level 0

ip address 209.164.3.1 255.255.255.252

!

interface Ethernet5

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

!--- Create an access list that permits Simple !--- Mail Transfer Protocol (SMTP) traffic from anywhere !--- to the host at 209.164.3.5 (our server). The name of this list is !--- smtp. Add additional lines to this access list as required. !--- Note: There is one and only one access list allowed per !--- interface per direction, for example, inbound on the outside interface. !--- Because of limitation, any additional lines that need placement in !--- the access list need to be specified here. If the server !--- in question is not SMTP, replace the occurrences of SMTP with !--- www, DNS, POP3, or whatever else is required.

access-list smtp extended permit tcp any host 209.164.3.5 eq smtp

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

no asdm history enable

arp timeout 14400

!--- Specify that any traffic that originates inside from the !--- 192.168.2.x network NATs (PAT) to 209.164.3.129 if !--- such traffic passes through the outside interface.

object network obj-192.168.2.0

subnet 192.168.2.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic 209.164.3.129

!--- Define a static translation between 192.168.2.57 on the inside and !--- 209.164.3.5 on the outside. These are the addresses to be used by !--- the server located inside the ASA.

object network obj-192.168.2.57

host 192.168.2.57

nat (inside,outside) static 209.164.3.5

!--- Apply the access list named smtp inbound on the outside interface.

access-group smtp in interface outside

!--- Instruct the ASA to hand any traffic destined for 192.168.x.x !--- to the router at 192.168.1.2.

route inside 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2 1

!--- Set the default route to 209.164.3.2. !--- The ASA assumes that this address is a router address.

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.164.3.2 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

!--- SMTP/ESMTP is inspected as "inspect esmtp" is included in the map.

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

!--- SMTP/ESMTP is inspected as "inspect esmtp" is included in the map.

service-policy global_policy global

Cryptochecksum:f96eaf0268573bd1af005e1db9391284

: end

Router B

Current configuration:

!

version 12.4

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2522-R5

!

enable secret 5 $1$N0F3$XE2aJhJlCbLWYloDwNvcV.

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

!--- Sets the IP address of the Ethernet interface to 209.164.3.2.

ip address 209.164.3.2 255.255.255.252

!

interface Serial0

!--- Instructs the serial interface to use !--- the address of the Ethernet interface when the need arises.

ip unnumbered ethernet 0

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!--- Instructs the router to send all traffic !--- destined for 209.164.3.x to 209.164.3.1.

ip route 209.164.3.0 255.255.255.0 209.164.3.1

!--- Instructs the router to send !--- all other remote traffic out serial 0.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

autoselect during-login

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

password ww

login

!

end

Nota: la configurazione del router A non è stata aggiunta. È sufficiente assegnare gli indirizzi IP sulle interfacce e impostare il gateway predefinito su 192.168.1.1, ossia l'interfaccia interna dell'ASA.

Configurazione TLS ESMTP

Nota: se si usa la crittografia Transport Layer Security (TLS) per la comunicazione della posta elettronica, la funzione di ispezione ESMTP (abilitata per impostazione predefinita) nell'appliance ASA scarta i pacchetti. Per consentire i messaggi di posta elettronica con TLS abilitato, disabilitare la funzione di ispezione ESMTP come mostrato nell'output. per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCtn08326.

ciscoasa(config)#

policy-map global_policy

ciscoasa(config-pmap)#class inspection_default

ciscoasa(config-pmap-c)#no inspect esmtp

ciscoasa(config-pmap-c)#exit

ciscoasa(config-pmap)#exit

Nota: in ASA versione 8.0.3 e successive, il comando allow-tls è disponibile per consentire la posta elettronica TLS con esmtp di ispezione abilitato, come mostrato:

policy-map type inspect esmtp tls-esmtp

parameters

allow-tls

inspect esmtp tls-esmtp

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Il comando logging buffered 7 indirizza i messaggi alla console ASA. Se la connettività al server di posta rappresenta un problema, esaminare i messaggi di debug della console per individuare gli indirizzi IP delle stazioni di invio e di ricezione e determinare il problema.

Informazioni correlate

- Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance

- RFC (Requests for Comments)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems