Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Usa pacchetto di installazione di AnyConnect

Utilizzo del prompt dei comandi

Interfaccia utente tradizionale

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come rimuovere i moduli Cisco AnyConnect installati dai PC Windows.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base di AnyConnect (Cisco Secure Client)

- Conoscenze base dei comandi della shell di Windows

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

I metodi includono l'utilizzo di strumenti di gestione software come System Center Configuration Manager (SCCM) e la disinstallazione manuale per un piccolo gruppo di PC.

Nota: AnyConnect è stato rinominato in Cisco Secure Client; nient'altro ha cambiato solo il nome, il processo di installazione è lo stesso.

Usa pacchetto di installazione di AnyConnect

1. Allocare il pacchetto di pre-distribuzione di AnyConnect. Il nome del pacchetto è anyconnect-win-<versione>-predeploy-k9.zip.

2. Selezionare il modulo NAM; il nome file è anyconnect-win-<version>-name-predeploy-k9.msi.

3. Nella finestra Cisco AnyConnect Network Access Manager Setup, selezionare Remove (Rimuovi), quindi Next. Nella finestra successiva, selezionare nuovamente Rimuovi.

Selezionare Rimuovi

Selezionare di nuovo Rimuovi

Utilizzo del prompt dei comandi

Questa opzione è utile quando è necessario disinstallare il modulo da più endpoint tramite un sistema di gestione del software (SMS) come Microsoft SCCM.

1. Trovare il valore UID del file MSI di Network Access Manager con il comando di Power Shell Get-WmiObject -Class Win32_Product.

C:\Users\cisco> Get-WmiObject -Class Win32_Product

IdentifyingNumber : {B3FA5A71-A9C3-42B3-B567-F92C163F3F5B}

Name              : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

Vendor            : Microsoft Corporation

Version           : 14.29.30040

Caption           : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {C071AB12-A10B-4DC6-93A6-9292554517C8}

Name              : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

IdentifyingNumber : {C56D2482-32F7-4CB7-AF41-4CC51EBCB17D}

Name              : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

Vendor            : Microsoft Corporation

Version           : 14.29.30040

Caption           : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1} <<< This will be the UID.

Name              : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Per visualizzare solo le informazioni di AnyConnect Network Access Module (NAM), è possibile usare Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl

C:\Users\cisco> Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

Name              : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Quindi, verificare che il valore della chiave reg sia presente in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall con l'applicazione editor del Registro di sistema.

Chiavi del Registro di sistema di Windows

2. Aprire il prompt dei comandi ed eseguire msiexec.exe /x{reg key value}. con il valore reg key ottenuto dal passaggio precedente.

C:\Users\cisco>msiexec.exe /x{F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

Nota: questi attributi possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze, per evitare il prompt di ricaricamento e così via. Con questo comando di esempio, sono necessari i passaggi successivi.

3. Nel prompt di Windows Installer, fare clic su Sì.

Richiedi disinstallazione

4. Viene visualizzata la barra di avanzamento della disinstallazione.

Stato rimozione

5. Il sistema chiede di riavviare il PC. Fare clic su Sì.

Richiesta di riavvio

Nota: per le procedure ottimali, consentire il riavvio del sistema.

Interfaccia utente tradizionale

Si tratta di un'opzione manuale per disinstallare il modulo ed è consigliata per un numero limitato di PC.

1. Aprire Applicazioni e funzionalità in Impostazioni di Windows > Seleziona nome > Seleziona disinstallazione.

Apri app e funzionalità in Impostazioni di Windows

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download