Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione della VPN ad accesso remoto con autenticazione AAA/RADIUS tramite FMC

Configura criterio di autorizzazione su ISE (server RADIUS)

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'autorizzazione RADIUS con un server Identity Services Engine (ISE) in modo che inoltri sempre lo stesso indirizzo IP a Firepower Threat Defense (FTD) per un utente Cisco AnyConnect Secure Mobility Client tramite l'indirizzo IP-Frame dell'attributo RADIUS 8.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- FTD

- Firepower Management Center (FMC)

- ISE

- Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

- protocollo RADIUS

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- FMCv - 7.0.0 (build 94)

- FTDv - 7.0.0 (Build 94)

- ISE - 2.7.0.356

- AnyConnect - 4.10.02086

- Windows 10 Pro

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione della VPN ad accesso remoto con autenticazione AAA/RADIUS tramite FMC

Per una procedura dettagliata, fare riferimento a questo documento e a questo video:

- Configurazione VPN ad accesso remoto AnyConnect su FTD

- Configurazione iniziale di AnyConnect per FTD gestito da FMC

La configurazione VPN ad accesso remoto nella CLI del FTD è:

ip local pool AC_Pool 10.0.50.1-10.0.50.100 mask 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0

nameif Outside_Int

security-level 0

ip address 192.168.0.100 255.255.255.0

aaa-server ISE_Server protocol radius

aaa-server ISE_Server host 172.16.0.8

key *****

authentication-port 1812

accounting-port 1813

crypto ca trustpoint RAVPN_Self-Signed_Cert

enrollment self

fqdn none

subject-name CN=192.168.0.100

keypair <Default-RSA-Key>

crl configure

ssl trust-point RAVPN_Self-Signed_Cert

webvpn

enable Outside_Int

http-headers

hsts-server

enable

max-age 31536000

include-sub-domains

no preload

hsts-client

enable

x-content-type-options

x-xss-protection

content-security-policy

anyconnect image disk0:/csm/anyconnect-win-4.10.02086-webdeploy-k9.pkg 1 regex "Windows"

anyconnect enable

tunnel-group-list enable

cache

no disable

error-recovery disable

group-policy DfltGrpPolicy attributes

vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

user-authentication-idle-timeout none

webvpn

anyconnect keep-installer none

anyconnect modules value none

anyconnect ask none default anyconnect

http-comp none

activex-relay disable

file-entry disable

file-browsing disable

url-entry disable

deny-message none

tunnel-group RA_VPN type remote-access

tunnel-group RA_VPN general-attributes

address-pool AC_Pool

authentication-server-group ISE_Server

tunnel-group RA_VPN webvpn-attributes

group-alias RA_VPN enable

Configura criterio di autorizzazione su ISE (server RADIUS)

Passaggio 1. Accedere al server ISE e selezionare Amministrazione > Risorse di rete > Dispositivi di rete.

Passaggio 2. Nella sezione Dispositivi di rete, fare clic su Add per elaborare le richieste di accesso RADIUS dall'FTD.

Immettere i campi Nome dispositivo di rete e Indirizzo IP, quindi selezionare la casella Impostazioni autenticazione RADIUS. Il segreto condiviso deve essere lo stesso valore utilizzato al momento della creazione dell'oggetto server RADIUS in FMC.

Salvarlo con il pulsante alla fine della pagina.

Passaggio 3. Passare a Amministrazione > Gestione delle identità > Identità.

Passaggio 4. Nella sezione Network Access Users, fare clic su Add per creare user1 nel database locale di ISE.

Immettere nome utente e password nei campi Nome e Password di accesso e quindi fare clic su Invia.

Passaggio 5. Ripetere i passaggi precedenti per creare user2.

Passaggio 6. Andare a Policy > Policy Sets (Policy > Set di policy).

Passaggio 7. Fare clic sulla freccia > sul lato destro della schermata.

Passaggio 8. Fare clic sulla freccia > accanto a Criteri di autorizzazione per espanderlo. A questo punto, fare clic sul simbolo + per aggiungere una nuova regola.

Fornite un nome alla regola e selezionate il simbolo + nella colonna Condizioni (Conditions).

Fare clic nella casella di testo Editor attributi e fare clic sull'icona Oggetto. Scorrere verso il basso fino a individuare l'attributo Nome utente RADIUS e selezionarlo.

Mantieni uguale come operatore e immettere user1 nella casella di testo accanto ad esso. Per salvare l'attributo, fare clic su Use (Usa).

La condizione per questa regola è ora impostata.

Passaggio 9. Nella colonna Risultati/Profili, fare clic sul simbolo + e scegliere Crea nuovo profilo di autorizzazione.

Assegnare un nome al file e mantenere ACCESS_ACCEPT come Tipo di accesso. Scorrere fino alla sezione Impostazioni avanzate attributi.

Fate clic sulla freccia arancione e scegliete Raggio (Radius) > Indirizzo-IP-Frame-[8].

Digitare l'indirizzo IP che si desidera assegnare in modo statico sempre a questo utente e fare clic su Salva.

Passaggio 10. Scegliere il profilo di autorizzazione appena creato.

La regola di autorizzazione è ora impostata. Fare clic su Salva.

Verifica

Passaggio 1. Passare al computer client in cui è installato il client Cisco AnyConnect Secure Mobility. Connettersi all'headend FTD (qui viene utilizzato un computer Windows) e immettere le credenziali utente1.

Fare clic sull'icona dell'ingranaggio (nell'angolo in basso a sinistra) e selezionare la scheda Statistiche. Confermare nella sezione Informazioni indirizzo che l'indirizzo IP assegnato è effettivamente quello configurato nel criterio di autorizzazione ISE per questo utente.

L'output del comando debug radius all sull'FTD visualizza:

firepower# SVC message: t/s=5/16: The user has requested to disconnect the connection.

webvpn_svc_np_tear_down: no ACL

webvpn_svc_np_tear_down: no IPv6 ACL

np_svc_destroy_session(0x9000)

radius mkreq: 0x13

alloc_rip 0x0000145d043b6460

new request 0x13 --> 3 (0x0000145d043b6460)

got user 'user1'

got password

add_req 0x0000145d043b6460 session 0x13 id 3

RADIUS_REQUEST

radius.c: rad_mkpkt

rad_mkpkt: ip:source-ip=192.168.0.101

RADIUS packet decode (authentication request)

RADIUS packet decode (response)

--------------------------------------

Raw packet data (length = 136).....

02 03 00 88 0c af 1c 41 4b c4 a6 58 de f3 92 31 | .......AK..X...1

7d aa 38 1e 01 07 75 73 65 72 31 08 06 0a 00 32 | }.8...user1....2

65 19 3d 43 41 43 53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 | e.=CACS:c0a80064

30 30 30 30 61 30 30 30 36 31 34 62 63 30 32 64 | 0000a000614bc02d

3a 64 72 69 76 65 72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d | :driverap-ISE-2-

37 2f 34 31 37 34 39 34 39 37 38 2f 32 31 1a 2a | 7/417494978/21.*

00 00 00 09 01 24 70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 | .....$profile-na

6d 65 3d 57 69 6e 64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 | me=Windows10-Wor

6b 73 74 61 74 69 6f 6e | kstation

Parsed packet data.....

Radius: Code = 2 (0x02)

Radius: Identifier = 3 (0x03)

Radius: Length = 136 (0x0088)

Radius: Vector: 0CAF1C414BC4A658DEF392317DAA381E

Radius: Type = 1 (0x01) User-Name

Radius: Length = 7 (0x07)

Radius: Value (String) =

75 73 65 72 31 | user1

Radius: Type = 8 (0x08) Framed-IP-Address

Radius: Length = 6 (0x06)

Radius: Value (IP Address) = 10.0.50.101 (0x0A003265)

Radius: Type = 25 (0x19) Class

Radius: Length = 61 (0x3D)

Radius: Value (String) =

43 41 43 53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 30 30 30 | CACS:c0a80064000

30 61 30 30 30 36 31 34 62 63 30 32 64 3a 64 72 | 0a000614bc02d:dr

69 76 65 72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d 37 2f 34 | iverap-ISE-2-7/4

31 37 34 39 34 39 37 38 2f 32 31 | 17494978/21

Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific

Radius: Length = 42 (0x2A)

Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)

Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair

Radius: Length = 36 (0x24)

Radius: Value (String) =

70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 6d 65 3d 57 69 6e | profile-name=Win

64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 6b 73 74 61 74 69 | dows10-Workstati

6f 6e | on

rad_procpkt: ACCEPT

Got AV-Pair with value profile-name=Windows10-Workstation

RADIUS_ACCESS_ACCEPT: normal termination

RADIUS_DELETE

remove_req 0x0000145d043b6460 session 0x13 id 3

free_rip 0x0000145d043b6460

radius: send queue empty

I log FTD mostrano:

firepower#

<omitted output>

Sep 22 2021 23:52:40: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60405 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:172.16.0.8

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113004: AAA user authentication Successful : server = 172.16.0.8 : user = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113009: AAA retrieved default group policy (DfltGrpPolicy) for user = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113008: AAA transaction status ACCEPT : user = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["1"]["1"] = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["8"]["1"] = 167785061

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["25"]["1"] = CACS:c0a800640000c000614bc1d0:driverap-ISE-2-7/417494978/23

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.grouppolicy = DfltGrpPolicy

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.ipaddress = 10.0.50.101

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username1 = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username2 =

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.tunnelgroup = RA_VPN

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-734001: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101, Connection AnyConnect: The following DAP records were selected for this connection: DfltAccessPolicy

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113039: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> AnyConnect parent session started.

<omitted output>

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60412 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000c000, 'IPv4 address request' message queued

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000c000, 'IPv6 address request' message queued

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000c000, Received message 'IPv4 address request'

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-737010: IPAA: Session=0x0000c000, AAA assigned address 10.0.50.101, succeeded

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000c000, Received message 'IPv6 address request'

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000c000, IPv6 address: no IPv6 address available from local pools

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000c000, IPv6 address: callback failed during IPv6 request

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-4-722041: TunnelGroup <RA_VPN> GroupPolicy <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> No IPv6 address available for SVC connection

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:10.0.50.101

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-5-722033: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> First TCP SVC connection established for SVC session.

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-722022: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> TCP SVC connection established without compression

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-746012: user-identity: Add IP-User mapping 10.0.50.101 - LOCAL\user1 Succeeded - VPN user

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-722055: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> Client Type: Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.10.02086

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-4-722051: Group

User

IP <192.168.0.101> IPv4 Address <10.0.50.101> IPv6 address <::> assigned to session

I log di RADIUS Live su ISE mostrano:

Passaggio 2. Connettersi all'headend FTD (qui viene utilizzato un computer Windows) e immettere le credenziali utente2.

La sezione Address Information mostra che l'indirizzo IP assegnato è effettivamente il primo indirizzo IP disponibile nel pool locale IPv4 configurato tramite FMC.

L'output del comando debug radius all sull'FTD visualizza:

firepower# SVC message: t/s=5/16: The user has requested to disconnect the connection.

webvpn_svc_np_tear_down: no ACL

webvpn_svc_np_tear_down: no IPv6 ACL

np_svc_destroy_session(0xA000)

radius mkreq: 0x15

alloc_rip 0x0000145d043b6460

new request 0x15 --> 4 (0x0000145d043b6460)

got user 'user2'

got password

add_req 0x0000145d043b6460 session 0x15 id 4

RADIUS_REQUEST

radius.c: rad_mkpkt

rad_mkpkt: ip:source-ip=192.168.0.101

RADIUS packet decode (authentication request)

RADIUS packet decode (response)

--------------------------------------

Raw packet data (length = 130).....

02 04 00 82 a6 67 35 9e 10 36 93 18 1f 1b 85 37 | .....g5..6.....7

b6 c3 18 4f 01 07 75 73 65 72 32 19 3d 43 41 43 | ...O..user2.=CAC

53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 30 30 30 30 62 30 | S:c0a800640000b0

30 30 36 31 34 62 63 30 61 33 3a 64 72 69 76 65 | 00614bc0a3:drive

72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d 37 2f 34 31 37 34 | rap-ISE-2-7/4174

39 34 39 37 38 2f 32 32 1a 2a 00 00 00 09 01 24 | 94978/22.*.....$

70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 6d 65 3d 57 69 6e | profile-name=Win

64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 6b 73 74 61 74 69 | dows10-Workstati

6f 6e | on

Parsed packet data.....

Radius: Code = 2 (0x02)

Radius: Identifier = 4 (0x04)

Radius: Length = 130 (0x0082)

Radius: Vector: A667359E103693181F1B8537B6C3184F

Radius: Type = 1 (0x01) User-Name

Radius: Length = 7 (0x07)

Radius: Value (String) =

75 73 65 72 32 | user2

Radius: Type = 25 (0x19) Class

Radius: Length = 61 (0x3D)

Radius: Value (String) =

43 41 43 53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 30 30 30 | CACS:c0a80064000

30 62 30 30 30 36 31 34 62 63 30 61 33 3a 64 72 | 0b000614bc0a3:dr

69 76 65 72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d 37 2f 34 | iverap-ISE-2-7/4

31 37 34 39 34 39 37 38 2f 32 32 | 17494978/22

Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific

Radius: Length = 42 (0x2A)

Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)

Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair

Radius: Length = 36 (0x24)

Radius: Value (String) =

70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 6d 65 3d 57 69 6e | profile-name=Win

64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 6b 73 74 61 74 69 | dows10-Workstati

6f 6e | on

rad_procpkt: ACCEPT

Got AV-Pair with value profile-name=Windows10-Workstation

RADIUS_ACCESS_ACCEPT: normal termination

RADIUS_DELETE

remove_req 0x0000145d043b6460 session 0x15 id 4

free_rip 0x0000145d043b6460

radius: send queue empty

I log FTD mostrano:

<omitted output>

Sep 22 2021 23:59:26: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60459 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:172.16.0.8

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113004: AAA user authentication Successful : server = 172.16.0.8 : user = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113009: AAA retrieved default group policy (DfltGrpPolicy) for user = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113008: AAA transaction status ACCEPT : user = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["1"]["1"] = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["25"]["1"] = CACS:c0a800640000d000614bc367:driverap-ISE-2-7/417494978/24

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.grouppolicy = DfltGrpPolicy

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username1 = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username2 =

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.tunnelgroup = RA_VPN

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-734001: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101, Connection AnyConnect: The following DAP records were selected for this connection: DfltAccessPolicy

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113039: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> AnyConnect parent session started.

<omitted output>

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60470 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000d000, 'IPv4 address request' message queued

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000d000, 'IPv6 address request' message queued

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000d000, Received message 'IPv4 address request'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-737003: IPAA: Session=0x0000d000, DHCP configured, no viable servers found for tunnel-group 'RA_VPN'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737400: POOLIP: Pool=AC_Pool, Allocated 10.0.50.1 from pool

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737200: VPNFIP: Pool=AC_Pool, Allocated 10.0.50.1 from pool

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-737026: IPAA: Session=0x0000d000, Client assigned 10.0.50.1 from local pool AC_Pool

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-737006: IPAA: Session=0x0000d000, Local pool request succeeded for tunnel-group 'RA_VPN'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000d000, Received message 'IPv6 address request'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000d000, IPv6 address: no IPv6 address available from local pools

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000d000, IPv6 address: callback failed during IPv6 request

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-4-722041: TunnelGroup <RA_VPN> GroupPolicy <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> No IPv6 address available for SVC connection

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:10.0.50.1

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-722033: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> First TCP SVC connection established for SVC session.

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-722022: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> TCP SVC connection established without compression

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-746012: user-identity: Add IP-User mapping 10.0.50.1 - LOCAL\user2 Succeeded - VPN user

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-722055: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> Client Type: Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.10.02086

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-4-722051: Group

User

IP <192.168.0.101> IPv4 Address <10.0.50.1> IPv6 address <::> assigned to session

I log di RADIUS Live su ISE mostrano:

Nota: Per evitare conflitti di indirizzi IP duplicati tra i tuoi client AnyConnect, è necessario utilizzare intervalli di indirizzi IP diversi per l'assegnazione degli indirizzi IP sia sul pool locale IP FTD che sui criteri di autorizzazione ISE. Nell'esempio di configurazione, il protocollo FTD è stato configurato con un pool locale IPv4 compreso tra 10.0.50.1 e 10.0.50.100, quindi il server ISE assegna un indirizzo IP statico pari a 10.0.50.101.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Su FTD:

- debug radius all

ISE:

- Registri attivi RADIUS