Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come ripristinare l'immagine dell'appliance hardware Advanced Malware Protection (AMP) Private Cloud allo stato originale e quindi ripristinare il backup. Se si desidera ripristinare l'accessorio allo stato originale, saltare il passaggio 8 e seguire l'installazione normale.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco AMP Private Cloud PC300

- Accesso KVM (Virtual Machine) basato su kernel tramite CIMC (Cisco Integrated Management Controller)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco AMP Private Cloud PC300 3.1.1

- Browser Chrome per accedere alla console KVM

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Passaggio 1. Accedere a CIMC. Aprire la console KVM.

Assicurarsi che i popup siano abilitati per quella pagina nel browser.

Passaggio 2. Ricaricare l'accessorio.

È possibile riavviare l'accessorio tramite il portale di amministrazione, Secure Shell (SSH) o lo switch KVM CIMC.

Passaggio 3. Al termine del test POST (Basic Input Output System) del BIOS, viene visualizzato il menu GNU GRand Unified Bootloader (GRUB):

Selezionare Cisco AMP Private Cloud Recovery > Appliance Reinstall Options > Appliance Reinstall.

Passaggio 4. Immettere nome utente e password.

Username: reinstallare

Password: sì

Passaggio 5. La ricreazione dell'immagine inizia e dopo il ricaricamento viene visualizzato il menu iniziale.

Passaggio 6. Configurare la rete nel sottomenu CONFIG_NETWORK.

Passaggio 7. Accedere al portale AMP OPadmin con la password del passaggio 5.

Passaggio 8. Utilizzare SFTP o SCP per scaricare il backup dal server remoto a /data/.

Passaggio 9. Confermare la configurazione hardware, fare clic su Avanti > Avvia installazione.

Passaggio 10. Dopo il ripristino, è necessario riavviare.

Verifica

Dopo aver riavviato l'accessorio, verificare che entrambi i portali funzionino correttamente. Provare ad aprire il portale OPadmin e Console nel browser Web. L'accesso a entrambi i portali richiede pochi minuti.

Risoluzione dei problemi

Nel caso del processo di ripristino del backup, la password per i portali OPadmin e Console è la stessa di prima. In caso contrario, è necessario utilizzare le impostazioni della procedura guidata.