Sommario

Introduzione

Procedura

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per reimpostare la password del portale amministrativo in Cisco Secure Endpoint Private Cloud. Assicurarsi di disporre dell'accesso alla console al computer. Per Virtual Private Cloud (vPC), è possibile utilizzare VM Remote Console. Per gli appliance cloud privati Secure Endpoint, è possibile utilizzare lo switch KVM in Cisco Integrated Management Controller (CIMC) o tramite accesso da console fisica.

Procedura

1) Durante il riavvio di Private Cloud, premere F10 per interrompere il processo di avvio

2) Viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione dell'avvio:

3) Premere 'e' sulla tastiera

4) Appare la seguente schermata. Scorrere verso il basso nell'output per accedere alla sezione "fi" e modificare la parte "ro":

per "rw init=/sysroot/bin/sh" come mostrato nello screenshot:

5) Selezionare 'Ctrl-X' sulla tastiera

6) Una volta presentata la shell, eseguire il comando "chroot /sysroot":

7)Per reimpostare la password, immettere il comando "passwd" e seguire le istruzioni per immettere la nuova password

8. Ricaricare il VPC ed effettuare l'accesso con la nuova password