Sommario

Introduzione

Dettagli sulla release di AMP Private Cloud 2.4

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive i dettagli della release di AMP Private Cloud 2.4.

Dettagli sulla release di AMP Private Cloud 2.4

AMP Private Cloud v2.4 include un nuovo protocollo AMP Cloud che consente di aggiungere nuove funzionalità alla piattaforma AMP. Le nuove installazioni di AMP Private Cloud v2.4 e versioni successive utilizzano automaticamente il nuovo protocollo. Installa già esistente quando viene aggiornato a AMP Private Cloud v2.4 continua a utilizzare il vecchio protocollo, ma nella console di amministrazione è disponibile una procedura guidata di migrazione che consente di eseguire la migrazione al nuovo protocollo AMP Cloud.

Si consiglia a tutti gli amministratori di AMP Private Cloud di migrare al nuovo protocollo AMP Cloud. Il connettore AMP for Endpoints Linux appena aggiunto e le versioni più recenti dei connettori AMP for Endpoints Windows e Mac con nuove funzionalità sono supportati solo sui server AMP Private Cloud con il nuovo protocollo AMP Cloud.

Le versioni precedenti di AMP for Endpoints Windows e Mac Connector non supportano il nuovo protocollo AMP Cloud. È necessario aggiornare qualsiasi AMP for Endpoints Mac Connector v1.3 e AMP for Endpoints Windows Connector v5.0 o versione successiva dopo aver eseguito la migrazione guidata. È sempre consigliabile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente disponibile di tutti gli AMP for Endpoint Connector.

Nota: Per continuare a utilizzare il motore TETRA, è necessario migrare al nuovo protocollo AMP Cloud e aggiornare ad AMP for Endpoints Windows Connector v5.1.11 entro il 31 ottobre 2017.

Informazioni correlate

- Note sulla release di Cisco AMP for Endpoints

- Documentazione e supporto tecnico - Cisco AMP for Endpoints

- Documentazione e supporto tecnico - Cisco AMP Virtual Private Cloud Appliance

- Prodotti e servizi - Cisco AMP for Endpoints

- Prodotti e servizi - Cisco AMP Virtual Private Cloud Appliance

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems