Sommario

Modifiche al nome del servizio Windows

Modifiche alla cartella di installazione

Modifiche alle chiavi del Registro di sistema

Importante

Modificare la modalità di registrazione di Windows Connector in Centro sicurezza PC Windows.

Panoramica

È importante notare alcune modifiche alle proprietà dell'installazione di Windows Connector, nonché una modifica del comportamento. Tali modifiche verranno descritte più dettagliatamente di seguito.

Modifiche al nome del servizio Windows

Il numero di versione di Windows Connector versioni da 5.x.x a 7.3.x è stato aggiunto alla fine dei rispettivi nomi di servizio di Windows:

A partire dalla versione 7.4.1 e successive, al nome del servizio di Windows non verrà più aggiunta la versione:

Modifiche alla cartella di installazione

Windows Connector versioni da 5.x.x a 7.3.x conteneva una cartella specifica della versione all'interno della cartella di installazione. A partire dalla versione 7.4.1, questa cartella sarà ancora presente, ma con le informazioni aggiuntive aggiunte al nome della cartella:

Versioni da 5.x.x a 7.3.x (prima)

versioni 7.4.1 e successive (dopo)

Modifiche alle chiavi del Registro di sistema

Windows Connector versioni da 5.x.x a 7.3.x dispone di alcune chiavi del Registro di sistema che includono la rispettiva versione. A partire dalla versione 7.4.1, queste verranno rimosse dai nomi delle chiavi del Registro di sistema

Versioni da 5.x.x a 7.3.x (prima)

versioni 7.4.1 e successive (dopo)

Importante

Si noti che qualsiasi strumento o script di terze parti che si basa su una qualsiasi delle proprietà di Windows Connector indicate in precedenza dovrà essere aggiornato dopo l'aggiornamento alla versione 7.4.1 o successive.

Modificare la modalità di registrazione di Windows Connector in Centro sicurezza PC Windows.

Windows Connector da 5.x.x a 7.3.x verrà registrato con Centro sicurezza PC Windows solo quando il motore TETRA è stato attivato e il primo insieme di definizioni è stato completamente scaricato e applicato.

A partire dalla versione 7.4.1, Windows Connector verrà ora registrato automaticamente con Centro sicurezza PC Windows, indipendentemente dall'impostazione del motore TETRA e/o dallo stato della definizione.