Sommario

Introduzione

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto come verificare tutte le autorità di certificazione installate quando l'installazione dell'endpoint sicuro non riesce a causa di un errore del certificato.

Componenti usati

- Security Connector (in precedenza AMP for Endpoints) 7.5.17 in avanti

- Windows 10 e versioni successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Se si verificano problemi con Secure Endpoint Connector per Windows, controllare i registri in questo percorso.

C:\ProgramData\Cisco\AMP\immpro_install.log

Se viene visualizzato questo messaggio o un messaggio simile.

ERROR: Util::VerifyAll: signature verification failed : -2146762487 : A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider.

Package could not be verified

Verificare che siano installati tutti i certificati RootCA necessari.

Soluzione

Passaggio 1. Aprire PowerShell con privilegi amministrativi ed eseguire il comando.

Get-ChildItem -Path Cert:LocalMachine\Root

Il risultato mostra un elenco di certificati RootCA installati archiviati in un computer.

Passaggio 2. Confrontare le identificazioni personali ottenute nel Passaggio 1 con quelle elencate nella Tabella 1 riportata di seguito:

Identificazione personale

Nome soggetto/Attributi

3B1EFD3A66EA28B16697394703A72CA340A05BD5

CN=Microsoft Root Certificate Authority 2010, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US

B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C

CN=GlobalSign Root CA, OU=Root CA, O=GlobalSign nv-sa, C=BE

AD7E1C28B064EF8F6003402014C3D0E3370EB58A

OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies, Inc.", C=US

A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436

CN=DigiCert Global Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US

742C3192E607E424EB4549542BE1BBC53E6174E2

OU=Class 3 Public Primary Certification Authority, O="VeriSign, Inc.", C=US

5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25

CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US

4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5

CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5, OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=VeriSign Trust Network, O="VeriSign, Inc.", C=US

2796BAE63F1801E277261BA0D77770028F20EEE4

OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority, O="The Go Daddy Group, Inc.", C=US

0563B8630D62D75ABBC8AB1E4BDFB5A899B24D43

CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US

DDFB16CD4931C973A2037D3FC83A4D7D775D05E4

CN=DigiCert Trusted Root G4, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US

DF717EAA4AD94EC9558499602D48DE5FBCF03A25

CN=IdenTrust Commercial Root CA 1,O=IdenTrust,C=US

F40042E2E5F7E8EF8189FED15519AECE42C3BFA2

CN=Microsoft Identity Verification Root Certificate Authority 2020, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US

Tabella 1. Elenco dei certificati richiesti per Cisco Secure Connector.

Passaggio 3. Scaricare i certificati non presenti nell'archivio del computer dagli emittenti nel formato PEM.

Suggerimento: È possibile eseguire la ricerca nel certificato tramite l'identificazione personale su Internet. Definiscono in modo univoco il certificato.

Passaggio 4. Aprire mmc console dal menu Start.

Passaggio 5. Passare a File > Aggiungi/Rimuovi snap-in... > Certificati > Aggiungi > Account computer > Avanti > Fine > OK.

Passaggio 6. Aprire Certificati in Autorità di certificazione radice attendibili. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Certificati, quindi selezionare Tutte le attività > Importa e continuare la procedura guidata per importare il certificato fino a quando non viene visualizzato nella cartella Certificati.

Passaggio 7. Ripetere il passaggio 6 se si dispone di altri certificati da importare.

Passaggio 8. Dopo aver importato tutti i certificati, verificare che l'installazione di AMP for Endpoints Connector abbia esito positivo. In caso contrario, controllare nuovamente i log nel file immpro_install.log.