Sommario

Limitazioni

Problemi noti

Cronologia delle revisioni

Questo advisory fornisce informazioni sulla versione beta di Linux Connector Ubuntu 1.15.0.

IMPORTANTE! Questa build beta è destinata all'utilizzo in ambienti di test e valutazione. Il supporto completo della produzione per Ubuntu sarà disponibile nella versione Linux Connector attualmente prevista per gennaio 2021.

Le istruzioni su come distribuire il connettore Linux su Ubuntu sono descritte nell'articolo di AMP for Endpoints Linux Connector su Ubuntu.

Limitazioni

- Questo connettore beta non metterà in quarantena i file presenti nel seguente elenco di directory:

- File binari di comando Ubuntu Essential: /bin/

- File binari di comando non essenziali Ubuntu: /usr/bin/

- File binari di sistema Ubuntu Essential: /sbin/

- File binari di sistema non essenziali Ubuntu: /usr/sbin/

- Librerie essenziali Ubuntu: /lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/)),

- Librerie non essenziali Ubuntu: /usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/))

- File Di Configurazione Ubuntu: /etc/

- File Del Caricatore Di Avvio Ubuntu: /boot/

- File di intestazione Ubuntu Linux: /usr/src/linux-headers-*

- Connettore Cisco AMP: /opt/cisco/amp/

Nota: Questa limitazione verrà rimossa nella versione ufficiale di Ubuntu Connector.

Problemi noti

- Le indicazioni di errore per l'errore 11 (Dipendenza sistema mancante) nella console e in ampcli non sono state aggiornate per Ubuntu. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere l'articolo Errore dello sviluppatore del kernel Linux.

Cronologia delle revisioni

10 dic 2020

- Versione iniziale