Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Versione connettore

Sistema operativo

Versione kernel

Incompatibilità

Condizioni

Sintomi

Risoluzione

Aggiornamento connettore

Ulteriori risorse

Compatibilità con il sistema operativo Linux

Requisiti per il riavvio di Linux

Guida per l'utente di Linux

Introduzione

Cisco Secure Endpoint Linux Connector versione 1.12.4 e precedenti non è compatibile con Red Hat Enterprise Linux, CentOS e Oracle Linux 7.8. In questa versione del sistema operativo, il connettore potrebbe funzionare normalmente, ma gli eventi di Rinomina file e Monitoraggio accesso alla rete non verranno rilevati dal connettore. Eseguire l'aggiornamento alla versione 1.12.5 o successiva del connettore per la piena compatibilità con Red Hat Enterprise Linux, CentOS e Oracle Linux Red Hat Compatible Kernel (RHCK) 7.8.

Prerequisiti

Versione connettore

- Supporto ufficiale nei connettori versione 1.12.5 e successive.

Sistema operativo

- RHEL/CentOS/OL 7.8:

- Oracle Linux è supportato con RHCK nelle versioni connettore 1.12.5 e successive.

Nota: Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) è supportato nei connettori versione 1.18.0 e successive. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo sulla compatibilità del sistema operativo Cisco Secure Endpoint Linux Connector.

Versione kernel

- 3.10.0-1127.el7.x86_64 o successiva.

Incompatibilità

Condizioni

- Connettore versione 1.12.4 e precedenti.

- Da una finestra di terminale che esegue il comando commanduname -returns3.10.0-1127.el7.x86_64o una versione successiva del kernel.

Sintomi

- Da Cisco Secure Endpoint Console, i clienti potrebbero notare che gli eventi di rete e ridenominazione file non vengono rilevati dal connettore, e quindi non vengono visualizzati nella traiettoria della periferica.

- Da una finestra di terminale che esegue il comando sudo cat /var/log/messages | grep "kernel: ampnetworkflow: <info> _msg_send_offset: peer disconnected" restituisce più risultati, indicando un errore nel modulo kernel ampnetworkflow utilizzato dal connettore.

Risoluzione

Aggiornamento connettore

- L'aggiornamento alla versione 1.12.5 o successiva del connettore ridurrà i problemi di incompatibilità di RHEL/CentOS/OL 7.8.

Ulteriori risorse

Compatibilità con il sistema operativo Linux

Compatibilità con Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS

Requisiti per il riavvio di Linux

Requisiti per il riavvio dell'aggiornamento del connettore Linux dell'endpoint sicuro Cisco

Guida per l'utente di Linux

Guida per l'utente di Cisco Secure Endpoint Linux Connector