Sommario

Introduzione

Quali sono le note incompatibilità AV con il connettore Cisco AMP for Endpoints Linux?

Introduzione

In questo documento vengono descritte le incompatibilità antivirus sul connettore AMP for Endpoints Linux.

Quali sono le note incompatibilità AV con il connettore Cisco AMP for Endpoints Linux?

L'elenco delle applicazioni AV che possono interferire con AMP for Endpoints Linux Connector è fornito con:

- F-Secure Linux Security su RHEL/CentOS 6.x.

- Kaspersky Endpoint Security

- McAfee VSE per Linux.

- McAfee Endpoint Security per Linux.

- Sophos Server Security 9 su RHEL/CentOS 6.x.

- Symantec Endpoint Protection

- Carbon Black su RHEL 7.

- Trend Micro DSA (Deep Security Agent).

Nota: potrebbero essere presenti ulteriori applicazioni o aggiornamenti che potrebbero causare problemi alle applicazioni compatibili. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente, in particolare il capitolo relativo a Linux (https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf ).